الهدف

تسمح لك شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) بتجزئة شبكة منطقة محلية (LAN) بشكل منطقي إلى مجالات بث مختلفة. في السيناريوهات التي قد يتم فيها بث البيانات الحساسة على شبكة ما، يمكن إنشاء شبكات VLAN لتعزيز الأمان من خلال تخصيص بث لشبكة VLAN معيّنة. يمكن فقط للمستخدمين الذين ينتمون إلى شبكة VLAN الوصول إلى البيانات الموجودة على شبكة VLAN هذه ومعالجتها. يمكن أيضًا استخدام شبكات VLAN لتحسين الأداء من خلال تقليل الحاجة إلى إرسال عمليات البث وعمليات البث المتعدد إلى وجهات غير ضرورية.

أنت يستطيع خلقت VLAN، غير أن هذا ما من تأثير حتى ال VLAN يكون ربطت إلى على الأقل واحد ميناء، إما يدويا أو ديناميكيا. ميناء ينبغي دائما انتسبت إلى one or much VLANs.

يجب تكوين كل شبكة VLAN بمعرف VLAN فريد (VID) بقيمة من 1 إلى 4094. يحتفظ الجهاز VID 4095 كشبكة VLAN المتجاهلة. يتم تجاهل جميع الحزم المصنفة إلى شبكة VLAN التي تم تجاهلها عند الدخول، ولا تتم إعادة توجيهها إلى منفذ ما.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات واجهة شبكة VLAN على محول من السلسلة Sx300 أو Sx500.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx500 Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05

تكوين إعدادات واجهة VLAN على محول ما

هام: قبل المتابعة مع الخطوات أدناه، تأكد من تكوين شبكات VLAN على المحول. لمعرفة كيفية تكوين إعدادات VLAN على المحول لديك، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر إدارة VLAN > إعدادات الواجهة.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة حسب المحول الذي لديك. في هذا مثال، SG500X استعملت مفتاح.

الخطوة 2. أختر واجهة من القائمة المنسدلة نوع الواجهة.

- المنفذ — من القائمة المنسدلة نوع الواجهة، أختر المنفذ إذا كان هناك حاجة لاختيار منفذ واحد فقط.

- LAG — من القائمة المنسدلة نوع الواجهة، أختر LAG المراد تكوينه. يؤثر ذلك على مجموعة المنافذ المحددة في تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار منفذ الوحدة 1.

الخطوة 3. انقر فوق انتقال لملء قائمة بالمنافذ أو مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) على الواجهة.

الخطوة 4. انقر فوق زر الاختيار للمنفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التي تريد تعديلها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم النقر فوق GE3.

الخطوة 5. انزلق إلى أسفل الصفحة ثم انقر تحرير.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع الواجهة المطلوبة.

- الوحدة/المنفذ — من القائمة المنسدلة "الوحدة"، أختر المنفذ الذي تريد تكوينه. يؤثر ذلك على المنفذ الواحد الذي تم إختياره.

ملاحظة: إذا كان لديك محول SX300، سيظهر هذا الخيار كوحدة.

- مجموعة تجميع الارتباطات — من القائمة المنسدلة لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG)، أختر مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لتكوينها. يؤثر ذلك على مجموعة المنافذ المحددة في تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE3 للوحدة 1.

الخطوة 7. طقطقت ال لاسلكي زر أن يماثل إلى ال VLAN أسلوب ل القارن.

- عام — القارن يستطيع كنت حددت عضو untagged من one or much VLANs.

- Access — القارن عضو untagged من VLAN وحيد. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 14.

- شنطة — القارن يكون عضو untagged من على الأكثر VLAN واحد وذو تمييز عضو من one or much VLANs. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 14.

- العميل — الواجهة في وضع Q-in-Q. وهذا يمكن شريك الارتباط من إستخدام ترتيبات شبكات VLAN الخاصة به عبر شبكة الموفر. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 14.

- شبكة VLAN الخاصة - المضيف — يعمل هذا الخيار على تعيين الواجهة على أنها إما معزولة أو مجتمعية. أنت يستطيع بعد ذلك أخترت إما معزول أو جماعة VLAN في الثانوي VLAN - مضيف منطقة.

- شبكة VLAN الخاصة - المختلطة — يعمل هذا الخيار على تعيين الواجهة على أنها مختلطة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار شبكة VLAN الخاصة - المختلطة.

يدخل خطوة 8. (إختياري) في ال administrative PVID مجال، قيمة للمعرف إداري ميناء VLAN (PVID) إلى أي داخل، untagged، وأولوية يحدد إطار يصنف.

ملاحظة: يتوفر حقل PVID الإداري فقط إذا تم النقر فوق خط اتصال أو عام في الخطوة 7.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام معرف شبكة VLAN رقم 100.

الخطوة 9. (إختياري) انقر زر الاختيار الذي يتوافق مع نوع الإطار المرغوب الذي يمكن أن تتلقاه الواجهة. يتم تجاهل الإطارات التي ليست نوع الإطار هذا عند الدخول.

- السماح بالكل — تقبل الواجهة كل أنواع الإطارات (الإطارات ذات علامات التمييز غير المميزة والإطارات ذات الأولوية المميزة).

- السماح بعلامات تمييز فقط — تقبل الواجهة الإطارات المميزة فقط.

- قم بالدخول غير المميز فقط — القارن يقبل فقط الإطارات غير المميزة والأولوية المميزة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم النقر فوق "السماح للجميع".

خطوة 10. (إختياري) فحصت يمكن أن يمكن مدخل ييصفي على القارن. عندما مدخل مكنت ييصفي، القارن يتجاهل كل إطار قادم أن يكون صنفت كVLANs من أي القارن ليس عضو.

ملاحظة: يتم تمكين تصفية الدخول دائما على منافذ الوصول ومنافذ خطوط الاتصال.

الخطوة 11. (إختياري) أختر شبكة VLAN الأساسية من القائمة المنسدلة شبكة VLAN الأساسية. يتم إستخدام شبكة VLAN الأساسية للسماح باتصال الطبقة 2 من المنافذ المختلطة إلى المنافذ المعزولة وإلى منافذ المجتمع.

ملاحظة: بدلا من ذلك، يمكنك تركه فارغا إذا لم تكن الواجهة في وضع شبكة VLAN الخاصة ثم تخطي الخطوة 14.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار معرف شبكة VLAN رقم 100.

الخطوة 12. (إختياري) أختر شبكة VLAN معزولة أو مجتمعية لتلك الأجهزة المضيفة التي تتطلب شبكة VLAN ثانوية واحدة فقط.

ملاحظة: تتوفر قائمة VLAN الثانوية - القائمة المنسدلة للمضيف فقط إذا تم النقر فوق شبكة VLAN الخاصة - المضيف في الخطوة 7. لمعرفة كيفية تكوين إعدادات VLAN الخاصة على محول ما، انقر هنا للحصول على تعليمات.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار شبكة VLAN 110 (I).

الخطوة 13. (إختياري) للمنافذ المختلطة، أختر جميع شبكات VLAN الثانوية المطلوبة لإعادة توجيه الحزم العادية من شبكات VLAN الثانوية المتاحة ثم انقر فوق الزر >. يمكن أن تكون منافذ خطوط الاتصال والمنافذ المختلطة أعضاء في شبكات VLAN متعددة.

ملاحظة: تتوفر هذه المناطق فقط إذا تم النقر فوق شبكة VLAN الخاصة - المختلطة في الخطوة 8. لمعرفة كيفية تكوين إعدادات VLAN الخاصة على محول ما، انقر هنا للحصول على تعليمات.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم نقل شبكة VLAN 110 (I) وشبكة VLAN 130 (C) إلى منطقة شبكات VLAN الثانوية المحددة.

الخطوة 14. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق.

الخطوة 15. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

أنت سوفت الآن يتلقى شكلت ال VLAN قارن عملية إعداد على ك sx300 أو sx500 sery مفتاح.