الهدف

يمكن الوصول إلى المحولات وتكوينها بطرق عديدة، ولكن يساعد الوصول إلى محول من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) في إسترداد بيانات اعتماد المستخدم مثل كلمة مرور المسؤول للجهاز.

يشرح هذا المستند كيفية الوصول إلى محولات سلسلة Sx300 من خلال واجهة سطر الأوامر بمساعدة وحدة طرفية فائقة.

ملاحظة: تفترض هذه المقالة أن المستخدم يستخدم Windows XP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· سلسلة SG300

· الفئة SF300

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

إجراء الوصول إلى CLI

يستخدم هذا المستند نظام التشغيل Windows XP، ومع ذلك، يمكنك إستخدام أي محاكي طرفي (برنامج إتصالات تسلسلي) مع نظام التشغيل الموجود. ستظل خصائص منفذ COM ثابتة لأي محاكي طرفي من جهات خارجية تم إختياره.

الخطوة 1. انقر على ابدأ > جميع البرامج > الملحقات > الاتصال > Hyper Terminal. يتم فتح نافذة Hyper Terminal.

الخطوة 2. أدخل اسم الاتصال في حقل الاسم.

الخطوة 3. أختر أيقونة من الأيقونات الموجودة في حقل الأيقونات.

الخطوة 4. وانقر فوق OK. يفتح الإطار توصيل إلى.

الخطوة 5. أختر COM1 من القائمة المنسدلة في حقل الاتصال باستخدام. لا نحتاج إلى تكوين تفاصيل الموقع، حيث أننا نستخدم منفذ COM.

الخطوة 6. وانقر فوق OK. يظهر إطار خصائص COM1.

الخطوة 7. أختر معدل الباود من القائمة المنسدلة وحدات بت في الثانية. القيمة 115200؛ هذا يستطيع كنت غيرت من على حد سواء ال gui و CLI.

الخطوة 8. أختر 8 من القائمة المنسدلة في حقل وحدات بت البيانات.

الخطوة 9. أختر لا شيء من القائمة المنسدلة في حقل التماثل.

الخطوة 10. أختر 1 من القائمة المنسدلة في حقل وحدات بت الإيقاف.

الخطوة 11. أختر لا شيء من القائمة المنسدلة في حقل التحكم في التدفق.

ملاحظة: يمكن تغيير خصائص منفذ COM بعد تسجيل الدخول إلى الجهاز.

الخطوة 12. وانقر فوق OK.

الخطوة 13. انقر على إدخال في لوحة المفاتيح وقم بتوفير بيانات اعتماد تسجيل الدخول.