الهدف

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول لمعيار الإنترنت يستخدم لإدارة الأجهزة على شبكة IP. يتم إستخدام رسائل SNMP لفحص المعلومات المتعلقة بالكائنات التي تتم إدارتها والإبلاغ عنها. يستخدم SNMP قواعد معلومات الإدارة (MIB) لتخزين الكائنات المتاحة في مساحة اسم هرمية أو مهيكلة على tr تحتوي على معرفات الكائنات (OIDs). يعرف OID المعلومات الموجودة في هيكل قاعدة معلومات الإدارة التي يمكن قراءتها أو تعيينها عبر SNMP.

طرق عرض SNMP هي مجموعة فرعية من كائنات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) التي يمكن تعيينها إلى مجموعة وصول SNMP للتحكم في امتيازات الكتابة والقراءة والإشعار الخاصة بمستخدمي SNMP على معلومات كائن قاعدة معلومات الإدارة (MIB). طريقة العرض هي تسمية معرفة من قبل المستخدم لمجموعة من أشجار MIB الفرعية. يتم تعريف كل معرف شجرة فرعية بواسطة معرف فئة المورد (OID) الخاص بجذر الأشجار الفرعية ذات الصلة.

تقدم هذه المقالة إرشادات حول كيفية تكوين طرق عرض SNMP على المحول لديك من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالجهاز. كما يمكن القيام بذلك من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في الجهاز. للحصول على تعليمات، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 —SX350، SG350X، SX550X

تكوين طرق عرض SNMP على محول ما

الخطوة 1. ينفذ ال CLI من المفتاح.

ملاحظة: في هذا المثال، PuTTY هو التطبيق المستخدم للوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) للمحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا قمت بتخصيص بيانات الاعتماد الخاصة بك، فاستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

الخطوة 2. قم بالتبديل إلى وضع التكوين العام من خلال إدخال الأمر configure terminal:

الخطوة 3. إنشاء طريقة عرض SNMP باستخدام الصياغة التالية:

شجرة معرف طريقة عرض اسم عرض خادم snmp مضمنة/مستبعدة

أين:

- اسم العرض — يحدد هذا اسم طريقة العرض التي يتم إنشاؤها أو تحديثها. يمكن أن يتكون من 1 إلى 30 حرف.

- OID-tree — يحدد هذا معرف الشجرة الفرعية للتدوين التجريدي 1 (ASN.1) المراد تضمينه أو إستبعاده من طريقة العرض. ASN.1 هو المصطلح المستخدم لتعريف أنواع البيانات وقيمها، وكيفية إستخدام هذه الأنواع والقيم من البيانات ودمجها في هياكل بيانات مختلفة. لتعريف الشجرة الفرعية، حدد سلسلة نصية تتكون من أرقام، مثل 1.2.1.1.0، أو كلمة، مثل النظام، واختياريا، تسلسل من الأرقام. استبدل معرف فرعي واحد ببطاقة بدل العلامة (*) لتحديد عائلة شجرة فرعية، على سبيل المثال، 1.3.*.4. تعتمد هذه المعلمة على قاعدة معلومات الإدارة (MIB) التي يتم تحديدها.

- مضمنة — يحدد هذا أن شجرة العرض الفرعية مضمنة من طريقة عرض قاعدة معلومات الإدارة.

- مستثنى — يحدد هذا أن الشجرة الفرعية لطريقة العرض مستبعدة من طريقة عرض قاعدة معلومات الإدارة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال نظام عرض المستخدم لخادم snmp.7 المستبعد.

الخطوة 4. قم بالتبديل إلى وضع التكوين العام من خلال إدخال الأمر exit.

الخطوة 5. (إختياري) قم بتنفيذ الأمر التالي للحفظ في تكوين بدء التشغيل:

خطوة 6. (إختياري) صحافة Y أن ينقذ العملية إعداد في بدء التشغيل تشكيل من المفتاح خلاف ذلك، اضغط N أن يستمر دون حفظ التكوين إلى بدء التشغيل تشكيل من المفتاح.

الخطوة 7. تحقق من مجموعة SNMP باستخدام الأمر التالي في الوضع ذي الامتيازات:

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات طرق عرض SNMP من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر) الخاصة بالمحول.