الهدف

تم تعطيل Telnet بشكل افتراضي. يجب تمكينها باستخدام أداة تكوين المحول المستندة إلى الويب أو واجهة وحدة التحكم واتصال كبل تسلسلي. الهدف من هذا المستند هو تمكين المستخدمين من الاتصال باستخدام برنامج Telnet.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SF 300-08

- SF 302-08

- SF 302-08MP

- SF 302-08P

- SF 300-24

- SF 300-24P

- SF 300-48

- SF 300-48P

- SG 300-10

- SG 300-10MP

- SG 300-10p

- SG 300-20

- SG 300-28

- SG 300-28P

- SG 300-52

الاتصال باستخدام برنامج Telnet (في Windows)

1. حدد ابدأ >تشغيل.

2. أدخل CMD في الحقل المفتوح واضغط Enter.

3. اكتب telnet، ومساحة، وعنوان IP للمحول. على سبيل المثال: c:>Telnet 192.168.1.114

4. اضغط مفتاح الإدخال. يتم عرض تسجيل الدخول. اضغط على Ctrl-R لتحديث تسجيل دخول CLI الخاص بالقائمة أو للانتقال إلى تسجيل دخول CLI الخاص بالقائمة من أي نافذة أخرى.

5. أدخل Cisco (الافتراضي) كاسم المستخدم.

6. دخلت الكلمة cisco (تقصير).

7. اضغط على المفتاح Enter.