الهدف

يهدف هذا مادة أن يزود أنت مع كل الخطوات الضرورية أن يشكل loopback كشف (LBD) يستعمل الأمر خط قارن (CLI). يتم تنفيذ الخطوات المحددة في بيئة نظام التشغيل Windows 10.

المقدمة

الغرض من LBD أن يضمن أن حماية يكون زودت ضد أنشوطة ب يرسل أنشوطة بروتوكول ربط من ميناء حيث LBD يكون مكنت. يعمل LBD عن طريق بث حزم اكتشاف الاسترجاع الدورية. عندما يستلم المفتاح هو نفسه LBD ربط هو يعني أن أنشوطة يكون كشفت. عندما كشفت أنشوطة، الميناء أن يتلقى ال LBD ربط وضعت في إيقاف عمل دولة. يمكن أن يكتشف LBD حلقات التكرار التالية:

- سلك مختصر - ميناء أن ينشط كل إستقبال حركة مرور.

- أنشوطة multi-ports مباشرة - عندما المفتاح يكون ربطت إلى آخر مفتاح حيث ال يجسر - شجرة بروتوكول (STP) معأق.

- Local Area N Segment Loop - يتم توصيل المحول بمقطع واحد أو أكثر من شرائح شبكة المنطقة المحلية (LAN) التي تحتوي على تكرار حلقي.

ملاحظة: يعد LBD مستقلا عن بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP). بينما تعمل الشجرة المتفرعة عبر جميع المحولات المتصلة داخل شبكة، لا يقوم LBD بتبادل المعلومات ولا يأخذ في الاعتبار إطارات التكرار من الأجهزة الأخرى.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350

- SG350X

- SG350XG

- Sx550X

- SG550XG

إصدار البرامج

- 2.2.5.x وأحدث

قبل تكوين LBD من خلال CLI

- تأكد من حصولك على وصول وحدة التحكم باستخدام الكبل التسلسلي المزود بالمحول.

- تأكد من تثبيت برنامج للوصول إلى وحدة التحكم، على سبيل المثال، (PuTTy).

تمكين LBD

الخطوة 1. بمجرد توصيل الكبل التسلسلي بالكمبيوتر وبالجزء الخلفي من المحول، يمكنك الوصول إلى إدارة الأجهزة من خلال الضغط على رمز Windows على لوحة المفاتيح + مفتاح X والنقر فوق إدارة الأجهزة. تحقق من منفذ الاتصال (COM) الذي يتم إستخدامه بواسطة الاتصال التسلسلي.

الخطوة 2. بما أنك تعرف الآن منفذ COM، فافتح PuTt وقم بتكوين ما يلي:

في هذا المثال،

- إدخال COM6 كخط تسلسلي

- تعيين السرعة على 112500

- أختر نوع الاتصال كتسلسلي

انقر على فتح.

الخطوة 3. دخلت أن يدخل الشامل تشكيل أسلوب من المفتاح، التالي.

switch336713#config t

ملاحظة: في أي خطوة تكوين، بينما في وضع التكوين العام، قد تختار حفظ إعداداتك بشكل دائم. للقيام بذلك، اكتب do copy running-config startup-config واضغط على Enter.

الخطوة 4. (إختياري) يمكنك أيضا تمكين LBD لكل واجهة. في هذه الحالة، يلزمك تحديد الواجهة أولا باستخدام الأمر التالي.

switch36713(config)#interface te1/0/1

ملاحظة: في هذا المثال، الواجهة هي te1/0/1.

الخطوة 5. لتمكين LBD، أدخل ما يلي.

switch336713(config)#loopback-detection enable

الخطوة 6. (إختياري) يمكنك الآن إختيار تعيين فترة LBD. للقيام بذلك، أدخل الأمر التالي.

switch336713(config)#loopback-detection interval 45

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تعيين وقت الفاصل الزمني على 45 ثانية. يسمح الفاصل الزمني الأقصر بالكشف الأكثر حساسية ولكنه يستهلك المزيد من الموارد.

القرار

لقد تعلمت الآن الخطوات لتمكين محولات LBD على الأعمال الصغيرة من السلسلة SX350 أو SG350X أو SG350XG أو SX550X أو SG550XG باستخدام واجهة سطر الأوامر. لمزيد من المعلومات حول محولاتنا، يرجى زيارة الروابط التالية:

ورقة بيانات المحولات المدارة Cisco 350 Series

ورقة بيانات المحولات المدارة القابلة للتكديس Cisco 550X Series

دليل الإدارة

الفيديو: تقديم mGig على المحولات من السلسلة Cisco SMB 350 للحصول على أفضل أداء في فئته