الهدف

تحدد مهلة جلسة العمل مقدار الوقت الذي يمكن أن تبقى فيه جلسة العمل خاملة قبل أن يقوم الخادم بإنهاء الجلسة تلقائيا. يجب على المستخدم بعد ذلك تسجيل الدخول مرة أخرى لإعادة إنشاء الجلسات المطلوبة. يستخدم هذا بشكل رئيسي لأغراض أمنية.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين مهلة جلسة العمل الخاملة على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

تكوين مهلة جلسة العمل الخاملة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > مهلة جلسة العمل الخاملة. تظهر صفحة مهلة جلسة العمل الخاملة:

الخطوة 2. أختر المهلة المطلوبة (بالدقائق) لكل جلسة من القائمة المنسدلة مهلة جلسة عمل HTTP. هذا يحدد مقدار الوقت الذي يمكن أن تبقى فيه جلسة HTTP في وضع الخمول قبل أن تنتهي الجلسة تلقائيا. HTTP جلسة واحد عندما الأداة GUI يكون تم الوصول إليها من متصفح ويب.

الخطوة 3. أختر المهلة المطلوبة (بالدقائق) لكل جلسة من القائمة المنسدلة مهلة جلسة عمل HTTPS. هذا يحدد مقدار الوقت الذي يمكن أن تبقى فيه جلسة HTTPS في وضع الخمول قبل أن تنتهي الجلسة تلقائيا. جلسة HTTPS هي نفسها ل HTTP ولكن بطريقة آمنة. يتم تشفير الاتصال مقارنة بالنص العادي في HTTP.

الخطوة 4. أختر المهلة المطلوبة (بالدقائق) لكل جلسة عمل من القائمة المنسدلة مهلة جلسة عمل وحدة التحكم. وهذا يحدد مقدار الوقت الذي يمكن أن تظل فيه جلسة عمل وحدة التحكم في وضع الخمول قبل أن تنتهي الجلسة تلقائيا. جلسة عمل وحدة التحكم هي الأولى عندما تصل إلى الجهاز عبر الوحدة الطرفية لوحدة التحكم.

الخطوة 5. أختر المهلة المطلوبة (بالدقائق) لكل جلسة من القائمة المنسدلة مهلة جلسة عمل برنامج Telnet. هذا يحدد مقدار الوقت الذي يمكن أن تظل جلسة عمل Telnet خاملة قبل أن تنتهي الجلسة تلقائيا. جلسة عمل Telnet هي واحدة عندما تقوم بتسجيل الدخول عن بعد إلى الجهاز باستخدام بروتوكول Telnet.

الخطوة 6. أختر المهلة المطلوبة (بالدقائق) لكل جلسة من القائمة المنسدلة مهلة جلسة عمل SSH. وهذا يحدد مقدار الوقت الذي يمكن أن تبقى فيه جلسة SSH في وضع الخمول قبل أن تنتهي الجلسة تلقائيا. جلسة عمل SSH (طبقة الأمان) هي الأولى عندما تقوم بتسجيل الدخول عن بعد إلى الجهاز من خلال بروتوكول SSH.

ملاحظة: المهلة الافتراضية لجميع الجلسات هي 10 دقائق. تشير القيمة Never لأي جلسة عمل إلى أن المهلة لا تنطبق على جلسة العمل. تظل جلسة العمل متصلة بخادمها طوال الوقت بغض النظر عن عدم نشاطها.

الخطوة 7. طقطقة يطبق.