الهدف

يسمح تجميع محولات Sx500 بتكوين جميع المحولات في المكدس وإدارتها كمحول منطقي واحد. يمكنك إعتبار المكدس وحدة واحدة حيث يمكن إستخدام جميع المنافذ على أي من المحولات المكدسة وتكوينها من الوحدة النشطة في المكدس. إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين مكدس على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

إصدار البرامج

- 1.2.7.76

إعدادات المكدس الأولية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > وضع النظام وإدارة المكدس. تظهر صفحة وضع النظام وإدارة المكدس:

تعرض منطقة حالة التشغيل المعلومات التالية:

- وضع المكدس — يعرض ما إذا كان الجهاز جزءا من مكدس أم لا.

- مستقل — المحول ليس جزءا من مكدس ويعمل وحده.

- التجميع الأصلي — المحول هو جزء من مكدس ويعمل كعضو/عضو/وضع الاستعداد نشط بناء على تكوين المستخدم.

- مخطط المكدس — إذا كان المحول جزءا من مكدس، يعرض هذا الحقل نوع مخطط المكدس قيد الاستخدام.

ملاحظة: قد تختلف مكدس المحولات استنادا إلى منافذ المكدس التي يتم إستخدامها وكيفية توجيه كبلات المكدس وعملية إختيار المحول النشطة.

- Ring — المحول هو جزء من مكدس يستخدم مخطط الحلقة وله تكرار كامل. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه مثالا لمخطط مكدس الحلقة. إذا فشل اتصال كبل مكدس في مخطط الحلقة، فسيرجع المكدس إلى طبولوجيا السلسلة ولكنه يظل يعمل كمكدس واحد. قم بإصلاح الارتباط المعيب أو إستبداله للعودة إلى مخطط الحلقة.

ملاحظة: قد تختلف مكدس المحولات استنادا إلى منافذ المكدس التي يتم إستخدامها وكيفية توجيه كبلات المكدس وعملية إختيار المحول النشطة.

- وضع النظام — يعرض ما إذا كانت الأجهزة الموجودة في المكدس في وضع الطبقة 2 أو الطبقة 3. يدعم وضع الطبقة 3 وظائف التوجيه.

- حالة الاختيار النشطة — يعرض كيفية إختيار وحدة المكدس النشطة. الخيارات الممكنة هي:

- انتخابات تلقائية نشطة - يتم إختيار النشط تلقائيا.

- فرض نشط — يشير إلى أن المستخدم النشط محدد ومجبر. حتى بعد إعادة التشغيل، يبقى المحول هو النشط إن أخترت هذا خيار. أختر القوة النشطة المطلوبة من القائمة المنسدلة رقم وحدة المكدس. ارجع إلى الخطوة 5 للحصول على تفاصيل.

- وقت تشغيل النظام — يشير إلى تحديد النشط استنادا إلى عدد أجزاء الوقت (وقت التشغيل) المتبادلة بين المحولات حيث يكون كل مقطع 10 دقائق. أعلى رقم هو النشط.

- معرف الوحدة — إذا كان للمحولات نفس الأجزاء الزمنية، فسيتم تحديد النشط استنادا إلى معرف الوحدة الأدنى.

- عنوان MAC — إذا كان للمحولات نفس معرف الوحدة أيضا، فسيتم تحديد النشط استنادا إلى أقل عنوان MAC متاح.

الخطوة 2. انقر زر الخيار في حقل حالة النظام لتحديد ما إذا كان المكدس سيتم في وضع الطبقة 2 أو الطبقة 3 بعد إعادة التمهيد. عندما يتم تكوين المحول النشط كوضع من الطبقة 2 أو الطبقة 3، فإن المحولات الأعضاء تتغير أيضا تلقائيا.

ملاحظة: يجب أن تكون جميع الأجهزة المتصلة في المكدس في وضع النظام نفسه.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار المجاورة للمحول الذي تريد تغيير إعدادات المكدس له في جدول إعدادات إدارة المكدس.

يتم عرض المعلومات التالية من المحول:

- رقم وحدة المكدس — معرف وحدة المحول في المكدس.

- اسم النموذج — اسم الطراز للمحول.

- اتصال المكدس 1 — معلومات منفذ المكدس الأول. يستخدم هذا لاستكشاف أخطاء اتصال المكدس وإصلاحها أو تكوينه أو فهمه.

- port — معرف منفذ المكدس. مثال: S1 أو XG1.

- السرعة — سرعة منفذ المكدس الأول.

- المجاور — مجاور المحول الحالي المتصل بمنفذ المكدس الأول.

- اتصال المكدس 2 — معلومات منفذ المكدس الثاني. يستخدم هذا لاستكشاف أخطاء اتصال المكدس وإصلاحها أو تكوينه أو فهمه.

- port — معرف منفذ المكدس. مثال: S1 أو XG1.

- السرعة — سرعة منفذ المكدس الثاني.

- المجاور — جار المحول الحالي المتصل بمنفذ المكدس الثاني.

الخطوة 4. أختر التجميع الأصلي من القائمة المنسدلة وضع وحدة المكدس.

الخطوة 5. أختر رقم الوحدة للمحول في المكدس من القائمة المنسدلة رقم وحدة المكدس. أختر تلقائي إذا كنت تريد أن يقوم النظام بترقيم الوحدة. أختر 1 أو 2 أو 3 أو 4 لتخصيص رقم الوحدة المعين. أختر 1-Force Active أو 2-Force Active إذا كنت ترغب في تعيين هذا الرقم للوحدة وجعلها الوحدة النشطة بعد إعادة التمهيد.

الخطوة 6. أختر زوج المنافذ على المحول المراد إستخدامه للتجميع من القائمة المنسدلة منافذ المكدس.

ملاحظة: أختر S1-S2 Combo 1G إذا كنت تستخدم كبلات إيثرنت سلكية نحاسية لتجميع المحولات معا. أختر G3/G4 إذا تم إستخدام كبلات الألياف الضوئية لتجميع المحولات معا.

الخطوة 7. أختر سرعة المنفذ للمكدس من القائمة المنسدلة سرعة منافذ المكدس. القيم المحتملة هي 1G (1 جيجابت) و 5G (5 جيجابت). إذا كان الاتصال 100 ميجابت في الثانية، فلا يتاح إلا خيار 1G في القائمة المنسدلة. يجب أن تكون سرعة المنفذ هي نفسها على جميع المحولات المتصلة بالمكدس.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق وإعادة تمهيد لإعادة تشغيل الجهاز باستخدام الإعدادات التي تم تكوينها. يستغرق المحول من 1 إلى 2 دقيقة لإعادة التمهيد.