الهدف

بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP) هو خدمة يتم تشغيلها في طبقة تطبيق مكدس بروتوكول TCP/IP لتعيين عناوين IP بشكل ديناميكي لعملاء DHCP، وتخصيص معلومات تكوين TCP/IP لعملاء DHCP. رسائل DHCP هي رسائل بث لا يمكن أن تعبر من شبكة إلى أخرى. يتطلب إعداد واجهة DHCP تكوين ترحيل DHCP وتطفل DHCP اللذين يتم شرحهما أدناه.

يرسل ترحيل DHCP رسائل البث إلى شبكة مختلفة. كما تضيف الخيار 82 لتوفير معلومات إضافية من العميل لشبكة التوجيه.

يساعد التطفل على بروتوكول DHCP على تحديد الواجهات الموثوق بها وتلك غير الموثوق بها. هو يمنع استجابات DHCP خاطئة. في طبقة 3 مفتاح، DHCP يمكن مكنت relay و snooping على أي قارن مع عنوان و على VLAN مع أو بدون عنوان.

يشرح المستند كيفية تكوين إعدادات واجهة DHCP على المحولات SX500 Series Stackable Switches. يلزم إكمال التكوينات التالية قبل إجراء هذا التكوين.

1. قم بتكوين شبكة VLAN؛ يرجى الرجوع إلى إنشاء شبكة VLAN المقالة على المحولات فئة SX500 Series Stackable Switches لهذا التكوين.

2. قم بتكوين خصائص DHCP، يرجى الرجوع إلى تكوين خصائص DHCP للمقالة على محولات SX500 Series Stackable لهذا التكوين.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

تكوين إعدادات واجهة DHCP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار تكوين IP >DHCP > إعدادات الواجهة. تظهر صفحة إعدادات الواجهة:

إضافة واجهة

الخطوة 1. انقر فوق إضافة لإضافة تكوين واجهة. تظهر نافذة جديدة على النحو التالي:

الخطوة 2. انقر فوق زر الاختيار في حقل الواجهة الذي يماثل نوع الواجهة التي تريد تكوينها. الخيارات المتاحة هي:

- الوحدة/الفتحة والمنفذ — تحدد الوحدة المحول، سواء كان نشطا أو عضوا في المكدس. الوحدة 1 نشطة والوحدة 2 عضو.  يحدد الفتحة المحول المتصل به الفتحة. الفتحة 1 هي SF500 والفتحة 2 هي SG500. أختر الخيار المرغوب من القوائم المنسدلة Unit/Slot و Port. إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة

- مجموعة تجميع الارتباطات — أختر مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) المطلوبة من القائمة المنسدلة "مجموعة تجميع الارتباطات". يتم إستخدام مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لربط منافذ متعددة معا. تقوم مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) بمضاعفة النطاق الترددي، وزيادة مرونة المنافذ، وتوفير تكرار الارتباط بين جهازين لتحسين إستخدام المنفذ.

- VLAN — أختر شبكة VLAN المطلوبة من القائمة المنسدلة لشبكة VLAN.

تساعد شبكة VLAN مجموعة من الأجهزة المضيفة على الاتصال كما لو كانت على الشبكة المادية، بغض النظر عن موقعها.

الخطوة 3. (إختياري) حدد خانة الاختيار ترحيل DHCP لتمكين ترحيل DHCP على شبكة VLAN.

الخطوة 4. (إختياري) حدد خانة الاختيار التطفل على بروتوكول DHCP لتمكين التطفل على بروتوكول DHCP على شبكة VLAN.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات. تظهر التغييرات في الجدول.

حذف الواجهة

الخطوة 1. تحقق من الواجهة المطلوبة التي تريد حذفها من جدول واجهة DHCP وانقر فوق حذف.