الهدف

يتم حفظ تغييرات التكوين التي تم إجراؤها على جهاز الشبكة في التكوين الجاري تشغيله (الذاكرة المتطايرة) ويتم إزالتها بمجرد إعادة تمهيد جهاز الشبكة. للحفاظ على هذه التكوينات، يجب نسخ التكوين الجاري تشغيله إلى تكوين بدء التشغيل (ذاكرة غير متطايرة) أو حفظه على جهاز آخر.

يشرح هذا المقال كيفية عرض ملفات تكوين النظام المختلفة وكيفية نسخ/حفظ ملفات التكوين. كما أنها توفر تقريرا حول وقت إنشاء الملفات أو تعديلها وكيفية مسح ملف تكوين بدء التشغيل على المحولات من السلسلة Sx500 Stackable.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

عرض خصائص ملف التكوين

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إدارة الملفات > خصائص ملفات التكوين. تظهر صفحة خصائص ملفات التكوين:

- Mirror Configuration هي نسخة من التكوين الجاري تشغيله الذي تم إجراؤه بواسطة المحول. يمكن للنظام نسخ تكوين بدء التشغيل فقط إلى التكوين المطابق. إذا تم إعادة تمهيد المحول، فإن تكوين النسخة المطابقة يتم إرجاعه إلى إعدادات المصنع الافتراضية. يعمل بشكل مماثل لتكوين النسخ الاحتياطي. يتيح هذا إمكانية إنشاء ملفات تكوين متطابقة تلقائيا. تستند نسخة التكوين الجاري تشغيله إلى ثلاثة شروط: ظل المحول يعمل لمدة 24 ساعة بشكل مستمر؛ إذا لم يتم إجراء تغييرات في التكوين لتشغيل التكوين لمدة 24 ساعة؛ ثالثا إذا كان تكوين بدء التشغيل هو نفسه التكوين الجاري تشغيله. هو مكنت افتراضيا.

الخطوة 2. (إختياري) لإيقاف ملفات التكوين المتطابقة التي تم إنشاؤها تلقائيا، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار تمكين في حقل تكوين النسخ المتطابق التلقائي.

يحتوي جدول ملف التكوين على المعلومات التالية.

- اسم ملف التكوين — يعرض مختلف ملفات تكوين النظام مثل تكوين بدء التشغيل والتكوين الجاري.

- تكوين بدء التشغيل — التكوين المستخدم عند بدء تشغيل المحول أو إعادة تشغيله.

- جار تشكيل — التشكيل حالي يركض على المفتاح أي يكون خزنت في ال يتطاير ذاكرة.

- وقت الإنشاء — يعرض أحدث تاريخ ووقت للملف الذي تم تعديله.

امسح ملف التكوين

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار المطلوبة في جدول ملف التكوين لمسح ملف التكوين المطلوب.

الخطوة 2. انقر فوق مسح الملفات لمسح ملفات تكوين بدء التشغيل والنسخ الاحتياطي.

نسخ/حفظ ملف التكوين

عند النقر فوق تطبيق في أي نافذة، فإن أي تغييرات يتم إجراؤها في إعدادات تكوين المحول يتم تطبيقها فقط على التكوين الجاري تشغيله الذي يمكن فقدانه بمجرد إعادة تمهيد المحول، لذلك من المهم للغاية نسخ ملف التكوين الجاري تشغيله إلى ملف تكوين آخر.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إدارة الملفات > نسخ/حفظ التكوين. يتم فتح صفحة نسخ/حفظ التكوين باستخدام الإعدادات الافتراضية:

الخطوة 2. انقر زر الخيار المرغوب في حقل اسم الملف المصدر لاختيار ملف التكوين الذي يحتاج للنسخ. ملفات التكوين المتوفرة هي:

- جار تشكيل — التشكيل حالي يركض على المفتاح في ال يتطاير ذاكرة.

- تكوين بدء التشغيل — التكوين المستخدم عند بدء تشغيل المحول أو إعادة تشغيله.

- النسخ الاحتياطي للتكوين — يمكن إستخدام التكوين المحفوظ في الذاكرة غير المتطايرة في حال تعطل تكوين بدء التشغيل والتشغيل.

- نسخ التكوين — إذا لم يتم تعديل التكوين الجاري تشغيله لمدة 24 ساعة على الأقل، فسيتم حفظه تلقائيا في التكوين المتطابق ويتم إنشاء رسالة سجل باستخدام مستوى خطورة الحدث المناسب.

الخطوة 3. في الحقل اسم الملف الوجهة، انقر فوق الزر التبادلي المرغوب فيه لتكوين الملف للإشارة إلى المكان الذي يجب فيه الكتابة فوق ملفات التكوين من الحقل اسم الملف المصدر.

ملاحظة: يتم تمكين حقل البيانات الحساسة عند إختيار تكوين النسخ الاحتياطي في الخطوة 3.

البيانات الحساسة الآمنة (SSD) هي بنية توفر الحماية للبيانات الحساسة على جهاز ما، مثل كلمات المرور والمفاتيح. كما تتيح محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) إمكانية النسخ الاحتياطي الآمن لملفات التكوين التي تحتوي على بيانات حساسة ومشاركتها. لتكوين قواعد SSD ارجع إلى المقالة إعداد قواعد إدارة البيانات الحساسة الآمنة على محولات SG500X Series القابلة للتكديس.

الخطوة 4. انقر فوق الزر التبادلي المطلوب في حقل "البيانات الحساسة" لتحديد كيفية حفظ البيانات الحساسة في عملية النسخ الاحتياطي.

- إستثناء — لا يتم حفظ البيانات الحساسة في تكوين النسخ الاحتياطي.

- يتم حفظ البيانات المشفرة — البيانات الحساسة في النموذج المشفر فقط.

- نص عادي — يتم حفظ البيانات الحساسة كنص عادي فقط.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

الخطوة 6. وانقر فوق OK.

الخطوة 7. (إختياري) يتم حفظ تغييرات التكوين في التكوين الجاري تشغيله بشكل افتراضي وإذا تم إعادة تمهيد المحول فستفقد جميع التكوين الجاري تشغيله، لذلك فمن أجل إعلام المستخدم بذلك، تظهر أيقونة الحفظ دائما في الجزء العلوي الأيسر من أداة المحول المساعدة على الويب. لتعطيل أيقونة الحفظ من الوميض، انقر تعطيل تمويه أيقونة الحفظ لكن لا ينصح به.