الهدف

يتيح لك المحول Sx500 Series Stackable Switch تخزين صور برامج ثابتة متعددة. يتم تعريف إحدى الصور على أنها الصورة النشطة ويتم تعريف الصور الأخرى على أنها صور غير نشطة. في حالة ترقية البرنامج الثابت للمحول، تتم إضافة الصورة الجديدة إلى دليل الصورة. ومع ذلك، يستخدم المحول الصورة النشطة الحالية (الإصدار القديم) حتى يتم تغيير حالة الصورة الجديدة إلى الصورة النشطة. يشرح هذا المقال كيفية تحديد الصورة النشطة على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

ملاحظة: بالنسبة للمحولات القابلة للتجميع، يتم الإشارة إلى الصورة النشطة لكل وحدة مكدس.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تحديد الصورة النشطة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إدارة الملفات > الصورة النشطة. يتم فتح صفحة الصورة النشطة:

ملاحظة: يعرض حقل رقم إصدار الصورة النشطة الإصدار النشط الحالي من البرنامج الثابت الذي يستخدمه الجهاز.

الخطوة 2. أختر أحدث البرامج الثابتة التي تريد إستخدامها من رقم إصدار الصورة النشطة بعد إعادة التشغيل القائمة المنسدلة.

ملاحظة: يتم إلحاق صور البرامج الثابتة تلقائيا عند تثبيت ترقية جديدة للبرامج الثابتة. ارجع إلى المقالة ترقية البرامج الثابتة عبر HTTP/HTTPS على المحولات القابلة للتجميع فئة SX500 للحصول على معلومات تفصيلية حول كيفية ترقية البرامج الثابتة.

الخطوة 3. طقطقة يطبق.