الهدف

عندما تكون قائمة التحكم في الوصول (ACL) مرتبطة بواجهة، يتم تطبيق قواعد عنصر التحكم في الوصول (ACE) الخاصة بها على الحزم التي تصل إلى تلك الواجهة. تتم مطابقة الحزم التي لا تطابق أي من إدخالات التحكم في الوصول في قائمة التحكم في الوصول مع قاعدة افتراضية تتمثل إجراءاتها في إسقاط الحزم غير المتطابقة. على الرغم من أنه يمكن ربط كل واجهة بقوائم تحكم في الوصول (ACL) واحدة فقط، يمكن ربط الواجهات المتعددة بقوائم التحكم في الوصول (ACL) نفسها إذا قمت بتجميعها في خريطة سياسة ثم قمت بربط خريطة السياسة بالقارن. بعد ربط قائمة التحكم في الوصول بواجهة، لا يمكن تحرير قائمة التحكم في الوصول أو تعديلها أو حذفها حتى يتم إزالتها من جميع المنافذ التي ترتبط بها. يشرح هذا المقال كيفية ربط قائمة التحكم في الوصول بواجهة.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات الواردة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

ملاحظة: ارجع إلى تكوين خرائط فئة سياسة جودة الخدمة (QoS) على المحولات فئة SX500 Series Stackable للحصول على مزيد من التفاصيل حول تكوين خريطة السياسة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

إصدار البرامج

- 1.3.0.62

ACL إلى ربط الواجهة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر التحكم في الوصول > ربط قائمة التحكم في الوصول (ACL). تظهر صفحة ربط قائمة التحكم بالوصول (ACL):

الخطوة 2. في حقل التصفية، أختر نوع الواجهة التي تريد تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL) عليها من القائمة المنسدلة وانقر فوق Go. القيم الممكنة هي إما منافذ منفردة أو مجموعة تجميع روابط (LAG).

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار المجاورة للواجهة المطلوبة.

الخطوة 4. انقر فوق تحرير لتحرير التكوين.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق زر الراديو الذي يماثل نوع الواجهة المطلوب في حقل الواجهة.

- الوحدة/الفتحة — من القائمة المنسدلة "الوحدة/الفتحة"، أختر الوحدة/الفتحة المناسبة. تحدد الوحدة ما إذا كان المحول نشطا أو عضوا في المكدس. يحدد الفتحة المحول المتصل به (الفتحة 1 هي SF500 والفتحة 2 هي SG500).

- المنفذ — من القائمة المنسدلة "المنفذ"، أختر المنفذ المناسب للتكوين.

- مجموعة تجميع الارتباطات — أختر مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) من القائمة المنسدلة للتأخير. يتم إستخدام مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لربط منافذ متعددة معا. تقوم مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) بمضاعفة النطاق الترددي، وزيادة مرونة المنافذ، وتوفير تكرار الارتباط بين جهازين لتحسين إستخدام المنفذ.

الخطوة 6. حدد خانة الاختيار المجاورة للخيار (الخيارات) المرغوب للربط:

- حدد قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى MAC — أختر قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى MAC للربط بالواجهة. ارجع إلى المقالة بعنوان تكوين قوائم التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى MAC و ACEs على المحولات فئة SX500 Series Stackable للحصول على مزيد من التفاصيل حول تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى MAC.

- حدد قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IPv4 — أختر قائمة تحكم في الوصول (ACL) مستندة إلى IPv4 للربط بالواجهة. ارجع إلى المقالة المعنونة تكوين قوائم التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IPv4 وإدخالات التحكم في الوصول (ACE) في المحولات القابلة للتجميع من السلسلة SX500 Series للحصول على مزيد من التفاصيل حول تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IPv4.

- حدد قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IPv6 — أختر قائمة تحكم في الوصول (ACL) مستندة إلى IPv6 للربط بالواجهة. ارجع إلى المقالة المعنونة تكوين قوائم التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IPv6 وإدخالات التحكم في الوصول (ACE) في المحولات القابلة للتجميع من السلسلة SX500 Series للحصول على مزيد من التفاصيل حول تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IPv6.

ملاحظة: لا يجب تنشيط واقي مصدر بروتوكول الإنترنت على الواجهة إذا كان يسمح بتعريف أي من الاحتياجات.

الخطوة 7. إذا أخترت التحقق من قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى MAC في الخطوة 6، أختر قائمة التحكم في الوصول (ACL) التي تريد ربط الواجهة بها من القائمة المنسدلة المقابلة المستندة إلى MAC.

الخطوة 8. إذا أخترت التحقق من قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IPv4 المحددة في الخطوة 6، فأختر قائمة التحكم في الوصول (ACL) التي تريد ربط الواجهة بها من القائمة المنسدلة الخاصة بقوائم التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IPv4 ذات الصلة.

الخطوة 9. إذا أخترت التحقق من قائمة التحكم في الوصول (ACL) المحددة المستندة إلى IPv6 في الخطوة 6، فأختر قائمة التحكم في الوصول (ACL) التي تريد ربط الواجهة بها من القائمة المنسدلة الخاصة بقوائم التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IPv6 ذات الصلة.

ملاحظة: يمكن أن يكون لديك قائمة تحكم في الوصول (ACL) قائمة على IPv4 وربط قائمة تحكم في الوصول (ACL) قائمة على IPv6 على نفس الواجهة. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون لديك كل من قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى MAC وقائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IPv4 أو IPv6 على نفس الواجهة.

الخطوة 10. انقر فوق أحد الخيارات التالية في حقل السماح بأي:

- تعطيل (رفض أي) — يتم رفض الحزمة إذا لم تطابق قائمة التحكم في الوصول (ACL).

- enable — تتم إعادة توجيه الحزمة حتى إذا لم تطابق قائمة التحكم في الوصول (ACL).

الخطوة 11. طقطقة يطبق.