الهدف

يتم إستخدام جودة الخدمة (QoS) لضمان تلقي حركة مرور الشبكة السلسة وحركة المرور ذات الأولوية العالية معاملة تفضيلية. يتم إجراء تصنيف حركة المرور بواسطة قائمة التحكم في الوصول (ACL)، وتخضع حركة المرور التي تفي بمعايير قائمة التحكم في الوصول فقط لتصنيف جودة الخدمة.

يسمح وضع QoS الأساسي بتعريف مجال معين في الشبكة كمجال موثوق به. وضمن هذا المجال، يتم وضع علامة على الحزم بقيمة علامة أولوية شبكة VLAN (VPT) 802.1p في الطبقة 2 وقيمة نقطة رمز الخدمة (DSCP) المميزة ل IPv4 أو قيمة فئة حركة مرور البيانات (TC) ل IPv6 في الطبقة 3. تستخدم العقد الموجودة في هذا المجال هذه الحقول لتعيين حزم إلى قائمة انتظار إخراج معينة. من المستحسن تعطيل الوضع الموثوق به في المنافذ التي لا تكون فيها قيم CoS/802.1p و/أو DSCP في الحزم الواردة جديرة بالثقة. وإلا، فقد يتأثر أداء شبكتك بشكل سلبي. يشرح هذا المستند كيفية إعداد الإعدادات العامة على الوضع الأساسي لجودة الخدمة على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إعداد الإعدادات العمومية على وضع QoS الأساسي

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار جودة الخدمة > وضع QoS الأساسي > الإعدادات العامة. تظهر صفحة الإعدادات العامة:

الخطوة 2. في حقل حالة الضمان، انقر أي من القيم المعرفة في التالي:

ملاحظة: إذا تم تعيين مستوى إدارة حزم (CoS) وعلامة DSCP على قوائم انتظار منفصلة، فإن وضع الثقة يحدد قائمة الانتظار التي تم تعيين الحزمة لها. أيضا يكون حقل تخطي مدخل DSCP مرئيا، فقط عندما يتم نقر أحد آخر خيارين.

· CoS/802.1p — انقر فوق هذا الخيار إذا كنت تريد تعيين حركة مرور البيانات إلى قوائم الانتظار استنادا إلى حقل علامة أولوية شبكة VLAN (VPT) في علامة شبكة VLAN، أو استنادا إلى قيمة CoS/802.1p الافتراضية لكل منفذ (إذا لم تكن هناك علامة VLAN على الحزمة الواردة). ارجع إلى المقالة بعنوان تكوين CoS/802.1p لتعيين قائمة الانتظار في المحولات القابلة للتجميع من السلسلة SX500 Series للحصول على مزيد من التفاصيل حول تعيين بروتوكول DSCP لقائمة الانتظار.

· DSCP — انقر فوق هذا الخيار إذا كنت تريد تعيين حركة مرور IP بالكامل إلى قوائم انتظار استنادا إلى حقل نقطة رمز الخدمات المميزة (DSCP) في رأس IP. ارجع إلى المقالة المعنونة تعيين نقطة رمز الخدمات المميزة لقائمة الانتظار على المحولات طراز SX500 Series Stackable Switches للحصول على مزيد من التفاصيل حول تعيين بروتوكول DSCP لقائمة الانتظار. إذا لم تكن حركة المرور هي حركة مرور IP، فسيتم تعيينها إلى قائمة انتظار أفضل الجهود.

· COs/802.1p-DSCP — انقر فوق هذا الخيار إذا كنت تريد إختيار قواعد COs/802.1p أو قواعد DSCP، استنادا إلى أي منهما تم تعيينه.

الخطوة 3. في حقل تجاوز مدخل DSCP، تحقق من تمكين تجاوز قيم DSCP الأصلية في الحزم الواردة باستخدام القيم الجديدة المستندة إلى جدول تجاوز DSCP.

ملاحظة: عند تمكين تجاوز مدخل DSCP، يستخدم المحول قيم DSCP الجديدة لقوائم انتظار الخروج. كما أنه يستبدل قيم DSCP الأصلية في الحزم بقيم DSCP الجديدة.

الخطوة 4. إذا تم تمكين تجاوز مدخل DSCP، انقر فوق جدول تجاوز DSCP لإعادة تكوين DSCP. تظهر نافذة تجاوز DSCP.

الخطوة 5. أختر قيمة DSCP المناسبة من القائمة المنسدلة. تقع القيم في النطاق من 0 إلى 63. تعتمد هذه القيم على تكوين موفري الخدمة. بشكل نموذجي، كلما كانت قيمة DSCP أعلى، كانت الأولوية أعلى.

· دخل DSCP — يعرض هذا العمود قيمة DSCP الخاصة بالحزمة الواردة التي يلزم تعيينها إلى قيمة بديلة.

· خرج DSCP — أختر خيارا للإشارة إلى تعيين القيمة الصادرة. بشكل افتراضي، يكون دخل DSCP وخرج DSCP متماثلين.

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات في جدول تجاوز DSCP.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات في صفحة الإعدادات العامة. يتم تحديث ملف التكوين الجاري تشغيله باستخدام قيم DSCP الجديدة.