الهدف

يتم إستخدام تعيين فئة الخدمة (CoS)/802.1p لتصنيف حركة المرور الصادرة في منفذ المخرج (المنفذ الصادر) استنادا إلى أولوية 802.1p في علامة معرف VLAN. ثم يتم ترتيب الحزم الواردة إلى منافذ المخرج حسب الأولوية بناء على قيم المخرج المعينة لها أو قيم قائمة الانتظار (من 1 إلى 4). يشرح هذا المقال كيفية تعيين قائمة انتظار الإخراج إلى مستويات الأولوية 802.1p المقابلة على المحول SX500 Series Stackable Switch.

يجب تمكين ميزة جودة الخدمة (QoS) وفي الوضع الموثوق CoS/802.1p لتعيين تعيين قائمة الانتظار. يرجى الرجوع إلى إعدادات قائمة انتظار جودة الخدمة (QoS) على المحولات من السلسلة SX500 Series Stackable لهذا التكوين.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تعيين CoS/802.1p إلى قائمة الانتظار

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب لاختيار جودة الخدمة > عامة > CoS/802.1p إلى قائمة الانتظار. يتم فتح صفحة CoS/802.1p to Queue:

يحتوي جدول COs/802.1p إلى قائمة الانتظار على المعلومات التالية:

· 802.1p - يعرض قيم علامة تمييز الأولوية وفقا لمعيار 802.1p التي سيتم تعيينها لقائمة انتظار الإخراج، حيث يكون 0 هو أقل الأولويات و 7 هو الأعلى.

— 0 - خلفية. البيانات الأقل أولوية مثل النقل بالجملة والألعاب، إلخ.

— 1 - افضل الجهود. البيانات التي تحتاج إلى التسليم بأفضل الجهود على أولوية الشبكة المحلية (LAN) العادية. لا توفر الشبكة أي ضمان على التسليم، ولكن توفر البيانات معدل بت غير محدد ووقت تسليم غير محدد استنادا إلى حركة المرور.

— 2 - جهد ممتاز. البيانات التي تحتاج إلى توفير أفضل الجهود للمستخدمين المهمين.

— 3 - تطبيق هام مثل بروتوكول بدء جلسة عمل خادم Linux الظاهري (LVS) (SIP).

— 4 - فيديو. زمن الوصول والتردد أقل من 100 مللي ثانية.

— 5 - الصوت الافتراضي لهاتف بروتوكول الإنترنت من Cisco. زمن الوصول والتردد أقل من 10 مللي ثانية.

— 6 - بروتوكول النقل في الوقت الفعلي لهاتف التحكم في الشبكة (RTP).

— 7 - التحكم في الشبكة. حاجة فائقة للمرور من أجل صيانة البنية الأساسية للشبكة ودعمها.

· قائمة انتظار الإخراج — يعرض قائمة انتظار الخروج التي تم تعيين أولوية 802.1p لها.

الخطوة 2. أختر قائمة انتظار الإخراج المطلوبة لكل أولوية من أولويات 802.1p من القائمة المنسدلة تحت عمود قائمة انتظار الإخراج الخاص بجدول COs/802.1p إلى جدول قوائم الانتظار. تحتوي القائمة المنسدلة على أربع قوائم انتظار تعتبر فيها قائمة الانتظار رقم 4 قائمة الانتظار ذات الأولوية الأعلى للإخراج بينما تكون قائمة الانتظار رقم 1 هي أقل الأولويات.

الخطوة 3. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق إستعادة الافتراضيات لاستعادة قوائم انتظار الإخراج إلى الإعدادات الافتراضية.