الأهداف

يطبق تعيين الفئة قواعد قائمة التحكم في الوصول (ACL) على إعدادات جودة الخدمة (QoS). يتم تحديد قوائم التحكم في الوصول وعناصر التحكم في الوصول (ACE) للإشارة إلى حركة المرور التي يجب السماح بها في الشبكة وحركة المرور التي يجب رفضها من الشبكة. قوائم التحكم في الوصول (ACL) هي الطريقة الفعالة للتحكم في حركة المرور داخل الشبكة. يشرح هذا المستند كيفية تعريف خريطة فئة على محول SX500 Series Stackable Switch.

ملاحظة: يجب تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى MAC (ارجع إلى المقالة تكوين قوائم التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى MAC و ACEs على SX500 Series Stackable Switches للحصول على مزيد من التفاصيل) وقائمة قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IPv4 (ارجع إلى المقالة المعنونة تكوين قوائم التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IPv4 و ACEs على Sx500 Series و تكوين قوائم التحكم في الوصول المستندة إلى IPv6 و ACE على Series محولات قابلة للتجميع) قبل تكوين تعيين الفئة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تحديد خريطة فئة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار جودة الخدمة > الوضع المتقدم لجودة الخدمة > تخطيط الفئة. يتم فتح صفحة تعيين الفئة:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة تعيين فئة. يتم فتح صفحة إضافة تعيين الفئة.

الخطوة 3. في حقل اسم خريطة الفئة، أدخل الاسم المرغوب الذي تريده لهذا التعيين.

الخطوة 4. في حقل مطابقة نوع قائمة التحكم في الوصول (ACL)، أختر كيفية تطابق الحزمة مع قائمة التحكم في الوصول (ACL) المحددة في خريطة الفئة. الخيارات هي:

· IP — يجب أن تطابق الحزمة قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IP المحددة لكي يتم السماح بها.

· MAC — يجب أن تطابق الحزمة قائمة التحكم في الوصول (ACL) المعرفة المستندة إلى MAC لكي يتم السماح بها.

· IP و MAC — يجب أن تطابق الحزمة قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IP وقائمة التحكم في الوصول (MAC) لكي يتم السماح بها.

· IP أو MAC — يجب أن تطابق الحزمة قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IP أو قائمة التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى MAC لكي يتم السماح بها.

الخطوة 5. في حقل IP، تحقق من IPv4 أو IPv6 استنادا إلى ما تم تكوينه على التحكم في الوصول لخريطة الفئة. أختر قائمة التحكم في الوصول (ACL) المطلوبة من القائمة المنسدلة بالإضافة إلى القيمة التي قمت بإيداعها.

الخطوة 6. في حقل MAC، أختر قائمة التحكم في الوصول (ACL) المطلوبة المستندة إلى MAC من القائمة المنسدلة لخريطة الفئة.

الخطوة 7. إذا قمت باختيار IP و MAC أو IP أو MAC في الخطوة 4، فيمكنك ترتيب أولويات IP أو MAC على بعضهما البعض في حقل قائمة التحكم في الوصول (ACL) المفضل. أختر زر راديو IP إذا كنت تفضل تطابق الحزم مع قوائم التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IP أولا ثم إلى قوائم التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى MAC. وإلا، أختر زر انتقاء Mac.

ملاحظة: لإنشاء خريطة فئة جديدة، قم بتوفير اسم خريطة الفئة وتعيين قائمة تحكم في الوصول (ACL) واحدة أو إثنتين إلى خريطة الفئة . إذا كانت خريطة الفئة تحتوي على قائمة تحكم في الوصول (ACL)، فيمكنك تحديد أنه يجب أن يتطابق الإطار مع كل من قائمة التحكم في الوصول (ACL)، أو أنه يجب أن يطابق كلا من قائمة التحكم في الوصول المحددة أو كليهما. قوائم التحكم في الوصول (ACL) هي قوائم التحكم في الوصول (ACL) المستندة إلى IP و MAC.

الخطوة 8. طقطقة يطبق. يتم تحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

يتم تحديث جميع خرائط الفئة في جدول تعيين الفئة.

الخطوة 9 (اختيارية). لحذف خريطة فئة، تحقق من اسم (أسماء) خريطة الفئة المطلوبة التي يلزم إزالتها وانقر فوق حذف.

يتم حذف خريطة الفئة ويتم حفظ التغييرات في التكوين الجاري تشغيله.