الهدف

تسمح لك شبكة VLAN إلى صفحة مثيل بروتوكول الشجرة المتفرعة المتعددة (MSTP) بتعيين كل شبكة VLAN إلى مثيل شجرة متفرعة متعددة (MSTI). لكي تكون الأجهزة في نفس المنطقة، يلزم أن يكون لها نفس تعيين شبكات VLAN إلى شبكات MSTI. لتلك شبكات VLAN التي لم يتم تعيينها بشكل خاص على أحد مثيلات MSTP، يقوم المحول تلقائيا بتخطيطهم إلى مثيل الشجرة المتفرعة الداخلية (CIST) الأساسية. مثيل CIST هو مثيل MSTP ل 0.

يشرح هذا المقال خطوات تخطيط شبكات VLAN إلى شبكات MSTI.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المحول SX500 Stackable Managed Switch

إصدار البرامج

- v1.2.7٫76

إعدادات VLAN إلى مثيل MSTP

الخطوة 1. أستخدم الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الشجرة المتفرعة > VLAN إلى مثيل MSTP. يتم فتح صفحة مثيل VLAN إلى MSTP.

ملاحظة: يمكن تعيين نفس مثيل MSTP على أكثر من شبكة VLAN، ولكن يمكن أن يكون لكل شبكة VLAN مثيل MSTP واحد فقط مرتبط به. يحتوي على الحقول التالية:

- معرف مثيل MSTP — يتم عرض جميع مثيلات MSTP.

- VLANs — يتم عرض جميع شبكات VLAN التي تنتمي إلى مثيلات MSTP.

الخطوة 2. لإضافة شبكة VLAN إلى مثيل MSTP، انقر فوق زر الاختيار لمثيل MSTP وانقر فوق تحرير. يفتح تحرير مثيل MSTP إلى صفحة VLAN.

الخطوة 3. أختر مثيل MSTP من القائمة المنسدلة معرف مثيل MSTP.

الخطوة 4. أدخل شبكات VLAN التي يلزم تعيينها لمثيل MSTP هذا.

الخطوة 5. انقر زر إضافة لاسلكي لإضافة شبكة VLAN إلى مثيل MSTP. انقر فوق الزر إزالة الخيار لإزالة شبكة VLAN إلى مثيل MSTP.

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق الذي يتم من خلاله تحديد تعيينات MSTP VLAN وتحديث التكوين الجاري تشغيله.