الهدف

مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) تضاعف النطاق الترددي، وتزيد من مرونة المنافذ، وتوفر تكرار الارتباط بين جهازين. بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) هو جزء من مواصفات IEEE (802.3az) التي يمكنها التحكم في تجميع العديد من المنافذ المادية معا لتكوين قناة منطقية واحدة (LAG). تتم إدارة موازنة تحميل حركة المرور عبر منافذ الأعضاء النشطة لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG) بواسطة وظيفة توزيع مستندة إلى التجزئة تعمل على توزيع حركة مرور البث الأحادي والبث المتعدد استنادا إلى معلومات رأس حزمة الطبقة 2 أو الطبقة 3. يساعد بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) على تكوين مجموعة تجميع أحادية من خلال تجميع العديد من المنافذ المادية. كما أنه مسؤول عن مضاعفة النطاق الترددي العريض وزيادة مرونة المنافذ وتوفير الوحدات الاحتياطية على الارتباطات بين أي جهازين. كما يساعد ذلك في تغيير سرعة مجموعة تجميع الارتباطات والإعلان والتحكم في التدفق وكذلك الحماية التي يمكن التعرف عليها بسهولة في جدول إعدادات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

يوضح هذا المستند كيفية تكوين خوارزمية موازنة التحميل وإدارة LAG وإعدادات LAG على محول ما.

ملاحظة: للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين LAG على محول ما من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

- سلسلة مبدلات Sx350X

- سلسلة مبدلات Sx550X

إصدار البرامج

- v2.3.5.63 (SX350X و SX550X)

- V1.4.9.4 (Sx500)

إجراء إدارة مجموعة تجميع الارتباطات

تكوين خوارزمية موازنة الحمل

يتم تنفيذ الخطوات الواردة في هذا المستند تحت وضع العرض المتقدم باستخدام SG550X-24. لتغيير وضع العرض المتقدم، انتقل إلى الزاوية العلوية اليمنى وحدد خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنفذ > تجميع الارتباطات > إدارة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). يتم فتح صفحة إدارة التأخير:

الخطوة 2. انقر فوق أحد أزرار الاختيار التالية لخوارزمية موازنة الأحمال. في هذا المثال، سيتم تكوين عنوان IP/MAC كخوارزمية موازنة الحمل الخاصة بنا.

- عنوان MAC - يجري موازنة التحميل استنادا إلى عناوين MAC للمصدر والوجهة على جميع الحزم.

- عنوان IP/MAC - ينجز موازنة التحميل بواسطة عناوين IP المصدر والوجهة على حزم IP، وحسب عناوين MAC المصدر والوجهة على حزم غير IP.

الخطوة 3. انقر فوق الزر تطبيق لتطبيق التغييرات. يتم تحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

تحرير إدارة التأخير

الخطوة 1. لتعريف منفذ العضو أو المرشح في قسم جدول إدارة مجموعة تجميع الارتباطات، انقر فوق زر الاختيار الخاص بتكوين مجموعة تجميع الارتباطات.

أوصاف الحقول في جدول إدارة مجموعة تجميع الارتباطات هي:

- مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) - يتم عرض مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) في العمود.

- الاسم - يظهر اسم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) الذي تم تكوينه في العمود.

- LACP - يعرض ما إذا كان LACP تم تمكينه أو تعطيله لمجموعة تجميع الارتباطات (LACP) الخاصة.

- حالة الارتباط - توضح ما إذا كان إرتباط التأخير نشطا أو معطلا.

- عضو نشط - يعرض العضو الموجود في الحقل والنشط في المجموعة التي تم تكوينها.

- العضو الاحتياطي - يعرض الأعضاء الذين تم تكوينهم إلى أعضاء مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) الموجودين في وضع الاستعداد.

الخطوة 2. انقر فوق تحرير... لتعديل التأخير.

الخطوة 3. (إختياري) أختر رقم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) من القائمة المنسدلة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 4. أدخل اسما للتأخير في حقل اسم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 5. تحقق من تمكين في حقل LACP في مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) المختارة. وهذا يجعل منه فترة تأخير ديناميكية. يمكن تمكين هذا الحقل فقط بعد نقل منفذ إلى مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) في الحقل التالي.

الخطوة 6. أختر وحدة المحول من حقل الوحدة الذي يعرض عضو التجميع الذي يتم تحديد معلومات مجموعة تجميع الارتباطات له.

الخطوة 7. قم بنقل المنافذ التي سيتم تعيينها إلى مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) من قائمة المنافذ إلى قائمة أعضاء مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). يمكن تعيين ما يصل إلى ثمانية منافذ لكل مجموعة تجميع إرتباطات ثابتة و 16 منفذا إلى مجموعة تجميع إرتباطات ديناميكية. تتم إضافة الوحدة/الفتحة المحددة وقائمة المنافذ إلى قائمة أعضاء مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). في هذا المثال، سنقوم باختيار GE1 وGE2.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات في صفحة تحرير عضوية مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

ملاحظة: سيلزم أيضا تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) على المحول الآخر. إذا لم يتم تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) على المحول الآخر، فحينئذ ستكون حالة الارتباط معطلة والمنافذ التي قمت بتكوينها في حقل عضو الاستعداد.

تكوين إعدادات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG)

لا يساعدك إجراء التكوين التالي على تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) فحسب بل أيضا على إعادة تنشيط مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) المعلقة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنفذ > تجميع الروابط > إعدادات LAG. يتم فتح صفحة إعدادات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG):

الخطوة 2. انقر فوق مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التي يلزم تعديلها.

الخطوة 3. طقطقة يحرر أن يعدل أن متأخر.

الخطوة 4. يظهر نافذة تحرير إعدادات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). أختر رقم معرف مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) من القائمة المنسدلة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 5. في حقل الوصف، أدخل اسم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) أو تعليق للتعريف. يعرض حقل نوع التأخر نوع المنفذ الذي يحتوي على التأخر.

الخطوة 6. حدد مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لتكون لأعلى أو لأسفل إداريا في حقل الحالة الإدارية. يظهر حقل حالة التشغيل ما إذا كان LAG قيد التشغيل حاليا.

الخطوة 7. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل إختبارات SNMP لحالة الارتباط إذا كنت تريد تمكين إنشاء ملائمات SNMP التي تبلغ بالتغييرات التي طرأت على حالة الارتباط للمنافذ في مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). يتم تمكين إختبارات SNMP لحالة الارتباط بشكل افتراضي.

الخطوة 8. (إختياري) في حقل النطاق الزمني، حدد خانة الاختيار enable لتمكين النطاق الزمني الذي يكون المنفذ خلاله في حالة up. عندما يكون النطاق الزمني غير نشط، يكون المنفذ في وضع إيقاف التشغيل. إذا تم تكوين نطاق زمني، فإنه يكون فعالا فقط عندما يكون المنفذ قيد التشغيل إداريا. النطاق الزمني غير ممكن بشكل افتراضي. في هذا المثال، سنترك النطاق الزمني معطلا.

ملاحظة: قد يختلف هذا الحقل حسب طراز المحول الذي تستخدمه.

الخطوة 9. (إختياري) إذا تم تمكين النطاق الزمني في الخطوة السابقة، حدد ملف التعريف الذي يحدد النطاق الزمني في حقل اسم النطاق الزمني. إذا لم يتم تعريف نطاق زمني بعد، انقر فوق تحرير للانتقال إلى صفحة النطاق الزمني.

ملاحظة: يلزم تمكين النطاق الزمني لتحديد اسم نطاق زمني.

الخطوة 10. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل التفاوض التلقائي الإداري لتمكين التفاوض التلقائي أو تعطيله على التأخير. التفاوض التلقائي هو بروتوكول بين إثنين من شركاء الارتباط يعمل على تمكين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) من الإعلان عن سرعة الإرسال والتحكم في التدفق إلى شريكها (يتم تعطيل الإعداد الافتراضي للتحكم في التدفق). يعرض حقل التفاوض التلقائي التشغيلي إعدادات التفاوض التلقائي.

ملاحظة: يوصى بإبقاء التفاوض التلقائي ممكنا على كلا جانبي الرابط الكلي، أو معطلا على كلا الجانبين، مع ضمان تطابق سرعات الارتباط.

الخطوة 11. (إختياري) إذا تم تعطيل التفاوض التلقائي الإداري في الخطوة السابقة، فحدد السرعة الإدارية. تعرض سرعة مجموعة تجميع الارتباطات في التشغيل السرعة الحالية التي يعمل بها مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

السرعات المتوفرة هي:

- 10 مليو

- 100 مليو

- 1000 مليو

ملاحظة: قد تختلف السرعة حسب طراز المحول لديك.

الخطوة 12. في حقل الإعلان الإداري، تحقق من القدرات التي سيتم الإعلان عنها بواسطة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). يعرض الإعلان التشغيلي حالة الإعلان الإداري. يقوم مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) بالإعلان عن إمكانياته لمجموعة تجميع الارتباطات (LAG) المجاورة لبدء عملية التفاوض. القيم المحتملة هي:

- أقصى قدرة - تتوفر جميع سرعات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) وكل من وضعي الإرسال ثنائي الإتجاه.

- 10 full - يعلن مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) عن سرعة 10 ميجابت في الثانية ويكون الوضع هو الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.

- 100 full - يعلن LAG عن سرعة 100 ميجابت في الثانية ويكون الوضع هو الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.

- 1000 full - يعلن LAG عن سرعة 1000 ميجابت في الثانية ويكون الوضع هو الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.

الخطوة 13. حدد أحد الخيارات في حقل التحكم في التدفق الإداري. التحكم في التدفق هي ميزة تسمح للجهاز المتلقي بإرسال إشارة إلى جهاز الإرسال الذي يكون في حالة إزدحام. هذا يشير إلى أن جهاز الإرسال يتوقف مؤقتا عن الإرسال للمساعدة في تخفيف الازدحام. يظهر التحكم في التدفق التشغيلي إعداد التحكم في التدفق الحالي. في هذا المثال، سنقوم بتمكين التحكم في التدفق.

الخيارات هي:

- تمكين

- تعطيل

- التفاوض التلقائي

الخطوة 14. حدد خانة الاختيار تمكين في مجموعة تجميع الارتباطات المحمية لجعل مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) منفذا محميا لعزل الطبقة 2. في هذا المثال، سنقوم بتمكين "مجموعة تجميع الارتباطات" المحمية.

الخطوة 15. طقطقة يطبق. يتم تحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

ملاحظة: يتم تحديث جدول إعداد مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) بالتكوين المعدل.

لقد تعلمت الآن الخطوات لتكوين خوارزمية موازنة التحميل وإدارة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) وإعدادات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) على محول ما.