الهدف

تقوم قائمة الوصول بتصفية المسارات الواردة والصادرة لواجهة IP.  يمكن أن تقوم قائمة الوصول بأحد الإجرائن، أو يمكن أن تسمح بإدخال الحزم من عناوين IP في قائمة الوصول أو يمكن أن ترفض إدخال الحزم من عناوين IP على قائمة الوصول.  يتم إستخدام قوائم الوصول مع بروتوكول معلومات التوجيه (RIP).

يشرح هذا المقال كيفية إنشاء قائمة وصول على المحولات SG500X Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس SG500X Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إعدادات قائمة الوصول

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > قائمة الوصول > إعدادات قائمة الوصول. تظهر صفحة إعدادات قائمة الوصول:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة قائمة وصول جديدة. تظهر نافذة إضافة قائمة الوصول.

الخطوة 3. أدخل اسما لقائمة الوصول في حقل "الاسم".

الخطوة 4. انقر فوق زر الاختيار المطابق لعنوان IPv4 المصدر المطلوب في حقل عنوان IPv4 المصدر.

· أي — يتم تضمين جميع عناوين IP.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل عنوان IP في الحقل المعرف من قبل المستخدم. يتم إستخدام عنوان IP هذا كعنوان IP للمصدر.

الخطوة 5. انقر فوق زر الاختيار المطابق لقناع IPv4 المصدر المطلوب في حقل قناع IPv4 المصدر.

· قناع الشبكة — أدخل قناع الشبكة في حقل قناع الشبكة. يحدد هذا قناع الشبكة الفرعية لعنوان IP المصدر.

· طول البادئة — أدخل طول البادئة (عدد صحيح في النطاق من 0 إلى 32) في حقل طول البادئة. يحدد هذا طول قناع الشبكة الفرعية ببادئة عنوان IP المصدر.

ملاحظة: الخطوة 5 تنطبق فقط إذا تم النقر فوق معرف من قبل المستخدم في حقل عنوان IPv4 المصدر.

الخطوة 6. انقر زر الخيار الذي يتوافق مع العملية المرغوبة في حقل العملية.

· السماح — يسمح بإدخال الحزم من عنوان (عناوين) IP المختارة في قائمة الوصول.

· رفض — رفض إدخال الحزم من عنوان (عناوين) IP المختارة في قائمة الوصول.

الخطوة 7. طقطقة يطبق.

الخطوة 8. (إختياري) انقر فوق خانة الاختيار المطلوبة وانقر فوق حذف لحذف قائمة الوصول.

الخطوة 9. (إختياري) انقر فوق قائمة عناوين IPv4 المصدر لعرض جميع قوائم الوصول ذات عناوين IPv4.