الهدف

تتألف سلاسل المفاتيح من مفاتيح متعددة ترتبط بها طوال حياتها. تسمح مدة البقاء بالتغيير التلقائي لكلمات المرور/المفاتيح بحيث لا يضطر المسؤول إلى تغيير كلمة المرور في جميع الأجهزة يدويا. تكون سلاسل المفاتيح مفيدة لتخويل إتصالات الشبكة بين الأجهزة. يتم إستخدام سلاسل المفاتيح مع بروتوكول معلومات التوجيه (RIPv2).

يشرح هذا المقال كيفية إنشاء سلسلة مفاتيح على المحولات SG500X Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس SG500X Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

إعدادات سلسلة المفاتيح

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب في المحول، واختر الأمان > إدارة المفاتيح > إعدادات سلسلة المفاتيح. تظهر صفحة إعدادات سلسلة المفاتيح:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة سلسلة مفاتيح جديدة. تظهر نافذة إضافة سلسلة مفاتيح.

الخطوة 3. أدخل اسما لسلسلة المفاتيح في حقل سلسلة المفاتيح.

الخطوة 4. أدخل قيمة لتعريف المفتاح في حقل معرف المفتاح.

الخطوة 5. أدخل سلسلة في حقل سلسلة المفاتيح. تعمل هذه السلسلة كرمز مرور. إذا كان لدى جهاز آخر نفس سلسلة المفاتيح، يتم السماح للأجهزة بتبادل المعلومات.

الخطوة 6. انقر فوق زر الاختيار الذي يتوافق مع مدة حياة القبول المرغوب فيها ووقت الإرسال المرغوب في وقت "قبول العمر الافتراضي" وإرسال حقلي "وقت الحياة" على التوالي. فترة صلاحية القبول هي المدة التي يكون فيها معرف المفتاح صالحا لتلقي الحزم. يقصد ب Send Life Time المدة التي يكون فيها معرف المفتاح صالحا لإرسال الحزم.

· صالح دائما — لا يوجد حد لوقت صلاحية معرف المفتاح. المفتاح صالح دائما.

· معرف من قبل المستخدم — مدة صلاحية المفتاح محدودة.

الخطوة 7. إذا تم النقر فوق زر الخيار المعرف من قبل المستخدم في حقل قبول العمر الافتراضي، فأدخل هذه القيم في الحقول الموجودة أسفل حقل قبول العمر الافتراضي مباشرة. إذا تم النقر فوق زر الخيار المعرف من قبل المستخدم في حقل إرسال فترة العمل أدخل هذه القيم في الحقول الموجودة أسفل حقل إرسال فترة العمل مباشرة.

· تاريخ البدء — هذا هو أقرب تاريخ يكون فيه معرف المفتاح صالحا. التنسيق هو يوم السنة (YYYY-MMM-DD).

· وقت البدء — هذه هي أقرب وقت يكون فيه معرف المفتاح صالحا. التنسيق هو hh:mm:ss (ساعة:دقيقة:ثانية).

الخطوة 8. انقر زر الاختيار المتوافق مع وقت النهاية المرغوب تحت حقل قبول مدة الحياة. انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع وقت الانتهاء المرغوب تحت حقل إرسال وقت الحياة.

· لا نهائي — لا يوجد حد للوقت المستغرق في معرف المفتاح. ليس للمفتاح وقت انتهاء.

· المدة — هناك حد أقصى لفترة معرف المفتاح.

الخطوة 9. إذا تم النقر فوق الزر "المدة" في الحقل "وقت الانتهاء" ضمن الحقل "قبول مدة الحياة"، فأدخل طول الوقت الذي يكون فيه معرف المفتاح صالحا في الحقول المقابلة لحقول الأيام والساعات والدقائق والثواني.  إذا تم النقر فوق الزر "المدة" في حقل "وقت الانتهاء" ضمن الحقل "إرسال فترة العمل"، فأدخل طول المدة التي يكون فيها معرف المفتاح صالحا في حقول الأيام والساعات والدقائق والثواني المقابلة.

ملاحظة: يجب ملء حقول الأيام والساعات والدقائق والثواني. المساحة الفارغة غير صالحة.

الخطوة 10. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين.

الخطوة 11. (إختياري) لإضافة مفتاح آخر إلى سلسلة المفاتيح نفسها، انقر فوق إضافة وتكرار الخطوات 3 إلى الخطوة 10 بنفس القيمة في حقل سلسلة المفاتيح في الخطوة 3.

الخطوة 12. (إختياري) لعرض المفاتيح المرتبطة بسلسلة مفاتيح معينة، انقر فوق إعدادات المفاتيح في صفحة إعدادات سلسلة المفاتيح.