الهدف

تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) هي ميزة تقوم بإدارة توزيع الطاقة الكهربائية على الأجهزة المتصلة التي تعمل بالطاقة عبر الكابلات النحاسية دون التداخل مع حركة مرور الشبكة. تتيح لك صفحة إعدادات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت تمكين التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على منفذ محدد. كما يتيح لك هذا المحول منح المنافذ مستوى أولوية للطاقة.

يجب تكوين خصائص PoE قبل إكمال هذا التكوين. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المقالة، خصائص التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على المحولات طراز SX500 Series Stackable Switches.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) وعرض البيانات على المحولات من السلسلة Sx500 القابلة للتجميع.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس Sx500 Series PoE

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

إعدادات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب في المحول، واختر إدارة المنفذ > PoE > الإعدادات. تظهر صفحة الإعدادات:

الخطوة 2. أختر نوع الواجهة التي تريد تكوينها من القائمة المنسدلة نوع الواجهة في حقل التصفية.

الخطوة 3. طقطقت الخيار زر من الميناء أنت تريد أن يعدل وطقطقة يحرر.

الخطوة 4. (إختياري) من القوائم المنسدلة الوحدة/الفتحة والمنفذ أختر المنفذ الذي تريد تكوينه.

· الوحدة/الفتحة — أختر فتحة عضو التجميع من القائمة المنسدلة "الوحدة/الفتحة".

· المنفذ — من القائمة المنسدلة "المنفذ" أختر المنفذ الذي تريد تكوينه. يؤثر هذا فقط على المنفذ الواحد الذي تم إختياره.

الخطوة 5. تحقق من تمكين في حقل "حالة إدارة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت" لتمكين التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت للمنفذ المحدد.

الخطوة 6. انقر فوق زر الاختيار لمستوى الأولوية المرغوب في حقل مستوى أولوية الطاقة. قد يتم رفض تشغيل منفذ بمستوى أولوية أقل عبر منفذ ذي مستوى أولوية أعلى إذا كانت الطاقة محدودة.

الخطوة 7. إذا تم إختيار وضع الطاقة "حد المنفذ" على صفحة خصائص التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، فأدخل قيمة الطاقة المخصصة بالمللي وات في حقل "توزيع الطاقة الإداري".

الخطوة 8. إذا تم إختيار وضع الطاقة "حد الفئة" في صفحة خصائص التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت، يتم عرض رقم الفئة في حقل "الفئة". تحدد الفئة مستوى الطاقة.

· الفئة 0 — 15.4 وات من الحد الأقصى للطاقة يتم توصيله بواسطة المنفذ.

· الفئة 1 — 4.0 وات من الحد الأقصى للطاقة يتم توصيله بواسطة المنفذ.

· الفئة 2 — 7.0 وات من الحد الأقصى للطاقة يتم توصيله بواسطة المنفذ.

· الفئة 3— 15.4 وات من الحد الأقصى للطاقة يتم توصيله بواسطة المنفذ.

· الفئة 4 — 30 وات من الحد الأقصى للطاقة يتم توصيله بواسطة المنفذ.

تعرض هذه الحقول إحصائيات المنفذ.

· الحد الأقصى لتخصيص الطاقة — الحد الأقصى للطاقة (بالمللي وات) المسموح به للمنفذ المحدد.

· إستهلاك الطاقة - مقدار الطاقة (بالمللي وات) التي يستخدمها الجهاز المتصل بالمنفذ المحدد.

· عداد التحميل الزائد — عدد المرات التي حدث فيها تحميل طاقة زائد على المنفذ.

· عداد قصير — عدد المرات التي حدث فيها نقص في الطاقة في المنفذ.

· عداد مرفوض — عدد المرات التي تم فيها رفض طاقة الجهاز المتصل.

· عداد غير موجود — عدد المرات التي تم فيها إيقاف تشغيل الطاقة على الجهاز المتصل لأنه لم يتم الكشف عن الجهاز.

· عداد توقيع غير صالح — عدد المرات التي تم فيها تلقي توقيع غير صالح من الجهاز المتصل.

الخطوة 9. طقطقة يطبق.