الهدف

البث المتعدد هو تقنية طبقة الشبكة التي تنقل حزم البيانات من مضيف واحد إلى المضيف المحدد في مجموعة. في الطبقة السفلى، يذيع المفتاح الحركة مرور multicast على كل ميناء، even if فقط واحد مضيف يريد أن يستلم هو. يتم إستخدام التطفل على اكتشاف مستمع البث المتعدد (MLD) لإعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد ل IPv6 فقط إلى المضيف (الأجهزة المضيفة) المطلوب.

عندما مكنت يتطفل MLD على المفتاح، هو يكشف ال MLD رسالة يتبادل بين ال IPv6 مسحاج تخديد وال multicast مضيف يربط على القارن. ثم يحافظ على جدول يقيد حركة مرور البث المتعدد ل IPv6 ويعيد توجيهها بشكل ديناميكي إلى تلك المنافذ التي تريد إستلامها.

تكوين مجموعة البث المتعدد ضروري قبل تكوين التطفل على MLD. لمعرفة المزيد حول تكوين مجموعة البث المتعدد ارجع إلى المقالة وإنشاء مجموعات IP للبث المتعدد وتكوينها على المحولات القابلة للتجميع من السلسلة SX500.

الهدف من هذا وثيقة أن يفسر كيف أن يشكل يتطفل MLD على ال SX500 sery Stackable مفتاح.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين التطفل على MLD

الخطوة 1. login إلى الويب تشكيل أداة مساعدة على المفتاح واخترت multicast>MLD يتطفل.

ملاحظة: يجب تمكين تصفية البث المتعدد لجسر وتطفل MLD على المحول لإجراء إستطلاع MLD.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل حالة التطفل على MLD لتمكين المحول من تحديد البيئات المضيفة التي طلبت إستقبال حركة مرور البث المتعدد.

الخطوة 3. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

ملاحظة: يسمح يتطفل MLD فقط على VLAN ساكن إستاتيكي (VLAN أن يكون شكلت يدويا بمعرف VLAN وتعيينات أيسر) ولا على VLAN حركي (VLAN أن يكون عينت ديناميكيا إلى المضيف بواسطة المفتاح عندما هو يربط. تتطلب هذه العملية تخزين العناوين الفعلية للمضيفين على قاعدة بيانات المحول في وقت سابق).

الخطوة 4. طقطقت ال radio زر من ال يرغب VLAN id وطقطقة حررت أن يشكل MLD يتطفل على ال VLAN.

تظهر نافذة تحرير التطفل على MLD:

الخطوة 5. (إختياري) أختر معرف شبكة VLAN المطلوب من القائمة المنسدلة معرف شبكة VLAN.

الخطوة 6. حدد خانة الاختيار تمكين لحالة التطفل على MLD لتحديد البيئات المضيفة ضمن شبكة VLAN المختارة التي طلبت إرسال حركة مرور البث المتعدد.

الخطوة 7. (إختياري) لتمكين التعلم التلقائي للمنافذ التي يتصل بها موجه البث المتعدد، حدد خانة الاختيار تمكين من التعرف التلقائي على المنافذ MRexternal.

الخطوة 8. في حقل قوة الاستعلام، أدخل قيمة القوة، والتي تتراوح من 1 إلى 7، للإشارة إلى عدد استعلامات MLD التي يرسلها المحول قبل أن يحذف المضيف الذي لا يستجيب.

الخطوة 9. في حقل الفاصل الزمني للاستعلام، أدخل الفاصل الزمني، والذي يتراوح من 30 إلى 18000 ثانية، ويرسل المحول بعد ذلك رسائل الاستعلام.

الخطوة 10. في حقل الحد الأقصى للاستجابات، أدخل التأخير الذي يتم إستخدامه لتحديد الحد الأقصى لرمز الاستجابة الذي تم إدخاله في الاستعلامات العامة. يتراوح الوقت من 5 إلى 20 ثانية.

الخطوة 11. انقر فوق أحد أزرار الاختيار المرغوبة لعداد استعلام العضو الأخير لتحديد عدد رسائل الاستعلام الخاصة بالمجموعة التي تم إرسالها قبل أن يفترض المحول عدم وجود أعضاء في المجموعة المضيفة ليتم الاستعلام عنهم على الواجهة.

· إستخدام الافتراضي — القيمة تساوي القيمة المحددة في حقل قوة الاستعلام.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل القيمة المطلوبة التي تتراوح من 1 إلى 7 في الحقل المعرف من قبل المستخدم.

الخطوة 12. في حقل الفاصل الزمني لاستعلام العضو الأخير، أدخل الفاصل الزمني للمحول للانتظار لتلقي إستجابة من رسالة خاصة بالمجموعة. ويتراوح الوقت بين 100 و 25500 مللي ثانية.

الخطوة 13. (إختياري) لتقليل الوقت الذي يستغرقه المحول لحظر حركة مرور MLD التي لا تنتمي إلى منفذ العضو الخاص به، حدد خانة الاختيار تمكين في حقل المغادرة الفورية.

الخطوة 14. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.