الهدف

انعكاس المنفذ هي طريقة تستخدم لمراقبة حركة مرور الشبكة. مع يعكس أيسر، أرسلت نسخة من ربط قادم وصادر في الميناء (مصدر ميناء) من شبكة أداة إلى آخر ميناء (هدف ميناء) حيث الربط درست. ويتم إستخدام هذه الأداة كأداة تشخيص بواسطة مسؤول الشبكة.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية نسخ المنافذ والشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) عكسيا على المحولات القابلة للتجميع من السلسلة Sx500 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

انعكاس المنفذ والشبكة المحلية الظاهرية (VLAN)

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > Diagnostic (تشخيص) > Port (نسخ) و VLAN (نسخ المتطابق). تظهر صفحة نسخ المنفذ وشبكة VLAN:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار غاية ميناء لتمكين المرشح. يسمح هذا خيار أنت أن مرشح الميناء و VLAN يعكس طاولة يؤسس على الغاية ميناء يدويا.

الخطوة 3. أخترت الغاية ميناء من الغاية ميناء قائمة ميلان إلى جانب.

الخطوة 4. انقر على انتقال.

إضافة انعكاس للمنفذ وشبكة VLAN

الخطوة 1. انقر فوق إضافة لإضافة منفذ جديد أو نسخة مطابقة لشبكة VLAN. تظهر صفحة إضافة انعكاس للمنفذ وشبكة VLAN:

الخطوة 2. (إختياري) أختر الوحدة والفتحة والمنفذ الوجهة من القوائم المنسدلة الوحدة/الفتحة والمنفذ. هذا هو المنفذ الذي يتم إرسال نسخ الحزمة إليه. إن عينت ميناء يكون كمحلل غاية ميناء، هو يبقى ال محلل غاية ميناء إلى أن أزلت كل مدخل.

الخطوة 3. انقر فوق زر الاختيار الخاص بنوع واجهة المصدر المطلوب، واختر الواجهة من القائمة (القوائم) المنسدلة. الخيارات المتاحة هي:

· الوحدة/الفتحة والمنفذ — تحدد الوحدة ما إذا كان المحول نشطا أو عضوا في المكدس (الوحدة 1 نشطة والوحدة 2 عضو). يعرف الشق مكان أي نوع من مفتاح يكون استعملت (شق مكان 1 هو SF500 وفتحة 2 هي SG500). أختر الخيار المطلوب من القائمة المنسدلة Unit/Slot. أخترت أي ميناء أن يثبت كالمصدر ميناء من الميناء المنسدل قائمة. إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

· VLAN — أختر شبكة VLAN المطلوبة للمراقبة من القائمة المنسدلة شبكة VLAN. تساعد شبكة VLAN مجموعة من الأجهزة المضيفة على الاتصال كما لو كانت على الشبكة المادية نفسها، بغض النظر عن موقعها.

ملاحظة: لا يمكن أن تكون الواجهة المصدر هي نفسها كمنفذ الوجهة.

الخطوة 4. إن وحدة/فتحة وميناء يكون نقرت في خطوة 3، طقطقت ال يريد نوع لاسلكي زر ل نوع الحركة مرور أن يراقب. الخيارات المتاحة هي:

· Tx — يسمح هذا خيار يعكس أيسر الحزم الصادرة.

· Rx — يسمح هذا الخيار بانعكاس المنفذ للحزم الواردة.

· Tx و Rx — يسمح هذا خيار عكسي أيسر للحزم الواردة والصادرة.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

تحرير المنفذ ومرآة شبكة VLAN

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار للإدخال المطلوب الذي سيتم تحريره من جدول نسخ المنافذ وشبكة VLAN.

الخطوة 2. انقر فوق تحرير. يتم فتح صفحة تحرير المنفذ والمطابقة لشبكة VLAN:

ملاحظة: إذا تم إختيار شبكة VLAN كواجهة مصدر، فلا يمكن تحريرها.

الخطوة 3. انقر الكتابة المرغوبة من الخيارات المتاحة:

· Tx — يسمح هذا خيار يعكس أيسر الحزم الصادرة.

· Rx — يسمح هذا الخيار بانعكاس المنفذ للحزم الواردة.

· Tx و Rx — يسمح هذا خيار عكسي أيسر للحزم الواردة والصادرة.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.

حذف منفذ أو نسخة مطابقة لشبكة VLAN

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار الخاصة بالإدخال المطلوب حذفه من جدول نسخ المنافذ وشبكة VLAN المرغوبة.

الخطوة 2. انقر فوق حذف.