الهدف

يسمح بروتوكول تحليل العنوان (ARP) لك بتعيين عنوان IP إلى عنوان MAC. يمكن للمهاجم تنفيذ هجوم الدخيل على الأجهزة المضيفة والمحولات والموجهات المتصلة بشبكة من الطبقة 2 من خلال وسائل اعتراض حركة المرور الموجهة إلى الأجهزة المضيفة الأخرى. وهذا يتسبب في حركة المرور التي تتدفق من الجهاز الذي تمت مهاجمته للتدفق عبر كمبيوتر المهاجم، ومن ثم عبر الموجهات والمحول والمضيف. ويمكن للمهاجم، الموجود في وسط الاتصال، قراءة البيانات في الحزم ثم إعادة توجيهها إلى الوجهة. يتم تطبيق فحص ARP فقط على الواجهات غير الموثوق بها.

يشرح هذا المقال الخطوات اللازمة لإضافة إدخالات إلى جدول فحص ARP في المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين قواعد التحكم في الوصول والتحكم في الوصول

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب، واختر الأمان > فحص ARP > التحكم في الوصول إلى ARP. تظهر صفحة التحكم في وصول ARP:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة إدخال. يظهر نافذة إضافة عنصر تحكم الوصول إلى ARP.

الخطوة 3. أدخل الاسم الذي أنشأه المستخدم في حقل اسم التحكم بالوصول إلى ARP.

الخطوة 4. دخلت العنوان من الأداة في العنوان مجال.

الخطوة 5. أدخل عنوان MAC الخاص بالجهاز في حقل عنوان MAC.

الخطوة 6. طقطقة يطبق.

الخطوة 7. انقر فوق زر قواعد التحكم في الوصول ل ARP. يفتح هذا الزر صفحة قواعد التحكم في الوصول ل ARP. تعرض هذه الصفحة قواعد التحكم في الوصول التي تم تكوينها بالفعل ويتم إستخدامها لإضافة المزيد من القواعد إلى مجموعة التحكم في الوصول ل ARP التي تم إنشاؤها مسبقا.

الخطوة 8. انقر فوق إضافة لإضافة المزيد من القواعد إلى مجموعة التحكم في الوصول. يظهر الإطار إضافة قواعد التحكم في الوصول إلى ARP.

الخطوة 9. أختر مجموعة تحكم في الوصول من القائمة المنسدلة لاسم التحكم في الوصول إلى ARP.

الخطوة 10. دخلت العنوان من الربط في العنوان مجال.

الخطوة 11. أدخل عنوان MAC الخاص بالجهاز في حقل عنوان MAC.

الخطوة 12. (إختياري) لحذف إدخال، تحقق من اسم التحكم في الوصول إلى ARP المطلوب وانقر فوق حذف.

الخطوة 13. انقر فوق تطبيق لتحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.