الهدف

تتيح صفحة واجهة IPv4 للمستخدم إختيار ما إذا كان الجهاز يستلم بشكل ديناميكي عنوان IP من خلال DHCP أو يستلم عنوان IP معرف بواسطة المستخدم بشكل ثابت. إذا لم يكن للمحول خادم DHCP قيد التشغيل، فيجب تعيين عنوان IP بشكل ثابت.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين واجهة IPv4 بشكل ثابت أو ديناميكي استنادا إلى متطلباتك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين IPv4 الديناميكي

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > واجهة الإدارة > واجهة IPv4. يتم فتح صفحة واجهة IPv4.

الخطوة 2. أخترت ال VLAN أنت تريد أن يستعمل كالإدارة VLAN من الإدارة VLAN منسدل قائمة. افتراضيا الإدارة VLAN 1.

الخطوة 3. طقطقت حركي في العنوان نوع مجال.

الخطوة 4. (إختياري) حدد خانة الاختيار enable في حقل تجديد عنوان IP الآن لتجديد عنوان IP في هذه اللحظة.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

تكوين IPv4 الثابت

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > واجهة الإدارة > واجهة IPv4. يتم فتح صفحة واجهة IPv4.

الخطوة 2. أخترت ال VLAN أنت تريد أن يستعمل كالإدارة VLAN من الإدارة VLAN منسدل قائمة. افتراضيا الإدارة VLAN 1.

الخطوة 3. طقطقة ساكن إستاتيكي في العنوان نوع مجال.

الخطوة 4. دخلت العنوان ل ال IPv4 قارن في العنوان مجال.

الخطوة 5. انقر زر الاختيار لنوع القناع المرغوب من حقل القناع.

· قناع الشبكة — أدخل قناع الشبكة الفرعية لعنوان IP الذي تم إدخاله في الخطوة 4.

· طول البادئة — أدخل طول البادئة لعنوان IP الذي تم إدخاله في الخطوة 4. يقصد ب Prefix Length عدد وحدات بت الشبكة في العنوان (مثل 16 لعناوين الفئة B أو 24 لعناوين الفئة C).

الخطوة 6. انقر فوق زر الراديو المطلوب في حقل العبارة الإدارية الافتراضية الذي يتم إستخدامه للوصول إلى الجهاز الخاص بأداة تكوين الويب المساعدة.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل عنوان IP الافتراضي المطلوب للعبارة في الحقل.

· لا شيء — يختار هذا الخيار عدم وجود أي عنوان IP لبوابة افتراضية.

الخطوة 7. طقطقة يطبق.