الهدف

يشرح هذا المستند كيفية تكوين فاصل حد معدل ICMPv6 وحجم حاوية حد معدل ICMPv6 على المحولات طراز Sx500 Series Stackable. يحدد حد معدل ICMPv6 المعدل الذي يتم عنده إرسال رسائل خطأ ICMP ل IPv6 على الشبكة. تساعد رسائل معلومات ICMPv6 في تكوين علاقة الجوار في شبكة IPv6. يتم تنفيذ آلية رسالة خطأ ICMPv6 باستخدام نظام دلو الرمز المميز. وهذا يعني أنه لديه القدرة على إرسال رسالة الخطأ في مجموعة أو واحدة في كل مرة. يتم تخزين كل رسالة خطأ على محول في دلو ظاهري ويمكن تحديد الحد الأقصى لعدد الرموز المميزة المسموح بها في دلو لكل رسالة خطأ يتم إرسالها. يمكن أن يمنع حد المعدل هذا وحد الدلو الشبكة من الحصول على عدد كبير جدا من رسائل ICMP التي تأتي من خلالها في وقت واحد، وهو ما يمكن أن يثقل الشبكة وقد يتسبب في فقدان الحزمة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

التكوين العام ل IPv6

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة التكوين المستندة إلى الويب. إذا كان المحول في وضع نظام الطبقة 2، أختر الإدارة > واجهة الإدارة > التكوين العام ل IPv6، وإذا كان النظام في وضع الطبقة 3، فاختر تكوين IP>الإدارة وواجهة IP > التكوين العام ل IPv6. يتم فتح صفحة التكوين العام ل IPv6:

الخطوة 2. في حقل الفاصل الزمني لمعدل ICMPv6، أدخل الفاصل الزمني، بالمللي ثانية، حيث يتم إنتاج رسائل خطأ ICMP. يجب أن يكون بين 0 و 2147483647. يتم تعيينها على 100 بشكل افتراضي.

الخطوة 3. في حقل حجم حاوية حد معدل ICMPv6، أدخل الحد الأقصى لعدد رسائل خطأ ICMP التي يمكن إرسالها لكل فاصل زمني بواسطة المحول. يجب أن يكون بين 1 و 200. يتم تعيينها على 10 بشكل افتراضي.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين.