الهدف

VRRP هو بروتوكول إنترنت يتيح لك الحصول على موجه إستعداد واحد أو أكثر عند إستخدام موجه تم تكوينه بشكل ثابت على شبكة LAN. وهذا يؤدي إلى إنشاء تكرار، مما يقلل من نقاط الأعطال المفردة مع زيادة توفر مسارات التوجيه في الشبكة وموثوقيتها. يتم تعيين العبارة الافتراضية للمضيف المشارك إلى موجه ظاهري بدلا من موجه مادي. يسمى الموجه المادي الذي يقوم بإعادة توجيه الحزم في أي وقت معين موجه نشط. إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

الهدف من هذه المقالة هو شرح كيفية تكوين بروتوكول تكرار الموجه الظاهري (VRRP) على المحولات القابلة للتجميع من السلسلة SG500X Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس SG500X Series

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين VRRP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تكوين IP > موجهات IPv4 VRRP الظاهرية. يتم فتح صفحة الموجهات الظاهرية IPv4 VRRP:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة معلمات لموجه VRRP جديد. تظهر نافذة جدول الموجه الظاهري IPv4 VRRP.

الخطوة 3. طقطقت VLAN كالقارن في القارن مجال واخترت ال VLAN ب رغب من ال VLAN قائمة ميلان إلى جانب.

الخطوة 4. أدخل قيمة في حقل معرف الموجه الظاهري (VRID). يستخدم VRRP رقم تعريف موجه ظاهري لتجميع موجهات العبارة. تحتوي كل مجموعة VRID على رقم VRID فريد خاص بها. النطاق الصالح هو 1-255.

الخطوة 5. أدخل وصفا معرف من قبل المستخدم في حقل الوصف، ويصف بشكل موجز الموجه الظاهري ضمن 160 حرفا.

الخطوة 6. حدد خانة الاختيار الحالة لتمكين VRRP على الجهاز. أثناء تمكينها، يتم إختيار الموجه الظاهري الاحتياطي ليصبح الموجه الظاهري النشط كلما فشل الموجه النشط السابق.

الخطوة 7. أخترت ال VRRP صيغة أن يستعمل في الإصدار مجال يؤسس على متطلباتك. الخيارات هي كما يلي:

· الإصدار الثاني من بروتوكول VRRP — يدعم عناوين IPv4 فقط. ويتم إختيار هذا بشكل افتراضي.

· الإصدار الثالث من بروتوكول التوجيه المتعدد الافتراضي (VRRP) — يدعم كلا من عناوين IPv4 و IPv6.

· VRRP v2 و VRRP v3 — يستخدم هذا عندما يكون لأحد الأجهزة عنوان IPv4 وآخر له عنوان IPv6.

الخطوة 8. أختر زر راديو مالك عنوان IP لتحديد عنوان IP للموجه الظاهري. كما يعد مالك عنوان IP هو الموجه النشط، ويختار عناوين IP الجماعية للموجه الظاهري.

· نعم — يشير إلى أن عنوان IP الخاص بالجهاز هو عنوان IP للموجه الظاهري. أخترت العنوان يتوفر من العنوان يتوفر مجال وبعد ذلك طقطقت >أن يجعل أن عنوان من المالك.

· لا — يشير إلى أن الجهاز IP ليس عنوان IP الخاص بالموجه الظاهري. أدخل عنوان IP للموجه الظاهري في حقل عناوين IP الظاهرية. يمكنك تعيين عنواني IP في كل مرة، مفصولين بفاصلة ( ،).

الخطوة 9. أخترت عنوان أي يكون استعملت في VRRP رسالة في المصدر عنوان مجال. الخيارات هي:

· إستخدام الافتراضي — يستخدم عنوان IP الخاص بالواجهة المتصلة.

· معرف من قبل المستخدم — يستخدم للاختيار من عنوان IP المتوفر على الأجهزة. أختر عنوان IP من القائمة المنسدلة المعرفة من قبل المستخدم.

الخطوة 10. إذا أخترت لا لمالك عنوان IP، فأدخل أولوية الجهاز في حقل الأولوية.

ملاحظة: يحدد حقل الأولوية أولوية الموجهات الظاهرية. يمكن أن تختلف الموجهات بهذه الطريقة عن الموجه النشط والموجه الاحتياطي. القيمة الأعلى تساوي أولوية أعلى. يعتمد هذا الحقل على خيارات مالك العنوان. أدخل قيمة الأولوية في حقل الأولوية إذا لم يكن عنوان IP الخاص بالجهاز هو عنوان IP للموجه الظاهري (إذا أخترت مالك عنوان IP ك NO). له مدى من 1-254. إذا كان عنوان IP للجهاز هو عنوان IP للموجه الظاهري، فسيتم تعيين الأولوية تلقائيا على أعلى قيمة له 255.

الخطوة 11. أختر زر انتقاء حالة استباق. يتم إستخدام هذا الأمر لجعل الموجه هو الموجه النشط عند تغيير الأولويات.

· تمكين — يعمل على إستبدال الموجه النشط الحالي بالموجه الآخر الذي تكون أولويته أعلى من أولوية الموجه الخاص بالموجه النشط الحالي.

· تعطيل — سيكون الموجه النشط الحالي نشطا حتى في وجود موجه ذي أولوية أعلى. يعمل الموجه صاحب الأولوية العليا كموجه إحتياطي حتى عندما يفشل الموجه النشط الحالي، تصبح الأولوية العليا هو الموجه النشط الجديد.

الخطوة 12. أدخل قيمة الفاصل الزمني للإعلان (بالمللي ثانية) في حقل الفاصل الزمني للإعلان بنطاق من 50 إلى 40950. يقوم الموجه النشط بالإعلان بشكل دوري إلى جميع الموجهات الاحتياطية عن الحالات والأولويات النشطة.

الخطوة 13. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين.