الأهداف

يتم إستخدام الوضع المتقدم لجودة الخدمة (QoS) لتمكين وضع الثقة. يتم إستخدام وضع الثقة لتعريف مجال معين في شبكة كمجال موثوق به. وضمن هذا المجال يتم وضع علامة على حزم المجال بأولوية تبلغ 802.1p ونقطة رمز الخدمات التفاضلية (DSCP) للإشارة إلى نوع الخدمة التي تحتاجها. يستخدم وضع الضمان فئة الخدمة (CoS/802.1p) و DSCP. يتم إستخدام COs/802.1p لتحديد أولوية حركة مرور الشبكة الصادرة من المحول إلى الشبكة الآمنة. يتم إستخدام DSCP لتقييم مستوى جودة الخدمة الخاص بالحزمة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين الإعدادات العامة للوضع المتقدم لجودة الخدمة (QoS) على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

الإعدادات العامة للوضع المتقدم لجودة الخدمة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار جودة الخدمة > الوضع المتقدم لجودة الخدمة > الإعدادات العامة. يتم فتح صفحة الإعدادات العامة:

الخطوة 2. انقر زر الخيار الذي يتوافق مع حالة الثقة المرغوبة. إذا كان قد تم تعيين مستوى CoS للحزمة وعلامة DSCP على قوائم انتظار منفصلة، فإن وضع الثقة يحدد قائمة الانتظار التي تم تعيين الحزمة لها.

· CoS/802.1p — يتم تعيين حركة مرور البيانات إلى قوائم الانتظار استنادا إلى حقل علامة أولوية شبكة VLAN (VPT) في علامة شبكة VLAN. إن لا يكون هناك VLAN بطاقة على الربط قادم، الحركة مرور عينت إلى قوائم انتظار يؤسس على ال لكل ميناء تقصير CoS/802.1p قيمة. هذه طبقة 2 جودة الخدمة.

· DSCP — يتم تعيين جميع حركة مرور IP على قوائم الانتظار استنادا إلى حقل DSCP في رأس IP. إذا لم تكن حركة المرور هي حركة مرور IP، فسيتم تعيينها على قائمة انتظار أفضل الجهود. هذه طبقة 3 جودة خدمة.

· CoS/802.1p-DSCP — يتم تعيين جميع حركات المرور غير الخاصة ب IP من خلال إستخدام CoS/802.1p. يتم تعيين جميع حركة مرور IP من خلال DSCP.

الخطوة 3. انقر زر الخيار الذي يتوافق مع حالة الوضع المرغوب. يوفر هذا طريقة للثقة ب CoS/DSCP بدون الحاجة إلى إنشاء سياسة.

· موثوق به — CoS/DSCP الموثوق بها.

· غير موثوق به — لا تثق في CoS/DSCP. يتم إستخدام قيم CoS الافتراضية التي تم تكوينها على الواجهة لتحديد أولوية حركة مرور البيانات التي تصل إلى الواجهة.

ملاحظة: إذا كان لديك نهج على الواجهة، فإن حقل حالة الوضع الافتراضي غير ذي صلة. تحدد الواجهة أولويات إعدادات النهج.

الخطوة 4. تحقق من تمكين في حقل تجاوز مدخل DSCP لتخطي قيم DSCP الأصلية في الحزم الواردة مع تعيين قيم جديدة في جدول تجاوز DSCP. سيستخدم المحول قيم DSCP الجديدة لقوائم انتظار الخروج. كما أنه يستبدل قيم DSCP الأصلية في الحزم بقيم DSCP الجديدة.

الخطوة 5. إذا تم تمكين تجاوز مدخل DSCP، انقر فوق جدول تجاوز DSCP لإعادة تكوين DSCP. يتم فتح صفحة جدول تجاوز DSCP:

الخطوة 6. قم بتكوين جدول تجاوز DSCP.

· دخل بروتوكول DSCP — يعرض قيمة الحزمة الواردة التي يلزم تعليمها على قيمة بديلة.

· خرج DSCP — أختر قيمة DSCP المطلوبة لقيمة DSCP المقابلة في القائمة المنسدلة DSCP.

الخطوة 7. (إختياري) انقر فوق إستعادة الافتراضيات لاستعادة قيم DSCP إلى الوضع الافتراضي. الإعداد الافتراضي هو عندما تكون قيم DSCP OUT هي نفسها قيم DSCP المقابلة في.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق في جدول تجاوز DSCP.

الخطوة 9. طقطقة يطبق.