الهدف

يتم إستخدام ترقية البرامج الثابتة لتحسين أداء الجهاز وللإبقاء الجهاز محدثا. قد يتم تطبيق ملفات اللغة أيضا لتغيير اللغة الأصلية لواجهة الأداة المساعدة لتكوين الويب.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية ترقية البرنامج الثابت عبر HTTP/HTTPS على المحولات القابلة للتجميع من السلسلة SX500.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

عنوان URL لتنزيل البرامج

- سلسلة مبدلات SX500 القابلة للتكديس

ملاحظة: تأكد من تنزيل أحدث إصدار من البرنامج الثابت

ترقية البرامج الثابتة

تثبيت البرامج الثابتة/ملفات اللغات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر إدارة > إدارة الملفات > ترقية/نسخ إحتياطي للبرامج الثابتة/اللغة. يتم فتح صفحة ترقية/نسخ إحتياطي للبرامج الثابتة/اللغة:

الخطوة 2. انقر فوق الزر عبر بروتوكول HTTP/HTTPS في حقل طريقة النقل. تستخدم طريقة النقل هذه مستعرض الويب الخاص بك ولا تتطلب برامج إضافية.

ملاحظة: يمكنك أيضا الاختيار عبر بروتوكول TFTP إذا كنت ترغب في نقل البرامج الثابتة إلى المحول باستخدام تطبيق خادم بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP).

الخطوة 3. انقر فوق الزر ترقية في حقل حفظ الإجراء.

ملاحظة: يسمح بإجراء النسخ الاحتياطي فقط من خلال إستخدام أسلوب نقل TFTP.

الخطوة 4. انقر زر الاختيار لنوع الملف المرغوب من حقل نوع الملف.

الخيارات المتاحة هي على النحو التالي:

· صورة البرنامج الثابت — برنامج يتم إستخدامه للتحكم في عمليات المحول ووظائفه.

· ملف اللغة — سيتم عرض واجهة المستخدم الرسومية (GUI) باللغة المحددة.

الخطوة 5. انقر فوق إختيار ملف لتحديد ملف من الكمبيوتر، أو أدخل المسار واسم المصدر لملف الترقية في الحقل المجاور.

الخطوة 6. طقطقة يطبق. تظهر نافذة تحذير:

الخطوة 7. وانقر فوق OK. يظهر شريط تقدم لبعض الوقت.

الخطوة 8. بعد بضع دقائق، يختفي شريط التقدم. تظهر الإحصائيات وأي أخطاء من النقل. إذا نجح النقل، انقر فوق تم.

حدد البرنامج الثابت النشط

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إدارة الملفات > الصورة النشطة. يتم فتح صفحة الصورة النشطة:

الخطوة 2. حدد إصدار البرنامج الثابت المطلوب من الصورة النشطة بعد القائمة المنسدلة إعادة التشغيل.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لاختيار البرنامج الثابت الذي سيتم إستخدامه عند إعادة تمهيد المحول.

أعد تمهيد المحول

لتطبيق إصدار البرنامج الثابت الذي تمت ترقيته، يجب إعادة تمهيد المحول. لا يلزم إعادة تمهيد المحول إذا كان الملف الذي تم تحديثه ملف لغة فقط.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعادة التمهيد. تفتح صفحة إعادة التشغيل:

الخطوة 2. (إختياري) حدد خانة الاختيار مسح ملف تكوين بدء التشغيل لحذف تكوين بدء التشغيل بمجرد إعادة تمهيد المحول. مع تحديد هذا الخيار، يقوم المحول بشكل أساسي بإعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية لأنه سيتم حذف كل من تكوينات التشغيل والتشغيل عند إعادة التمهيد.

الخطوة 3. طقطقة reboot. تتم إعادة تمهيد المحول ويتم تطبيق البرنامج الثابت المحدث.