الهدف

يتم إستخدام "ربط النهج" لربط نهج بالمنافذ. ويتم إستخدامها بشكل رئيسي لتطبيق سياسة جودة الخدمة المحددة على المنفذ حتى يمكن تصفية حركة مرور الدخول وفقا للتدفقات في السياسة المحددة. هو يستطيع لا يكون طبقت إلى المخرج حركة مرور ل ال نفسه ميناء. يتم تجاهل أي حزم مستلمة على المنفذ لا تفي بمتطلبات السياسة. يشرح هذا المقال كيفية تكوين سياسة ربط على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

ملاحظة: يمكن تحرير سياسة تم تكوينها فقط عند إزالتها من جميع المنافذ التي تم ربطها بها. يمكن ربط سياسة أو قائمة تحكم في الوصول (ACL) بمنفذ ما، ولكن لا يمكن عمل كليهما معا.

لتكوين ربط النهج يجب إنشاء خريطة فئة نهج قبل التمكن من ذلك. يرجى الرجوع إلى تكوين خرائط فئة سياسة جودة الخدمة (QoS) على محولات SX500 Series Stackable للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء خريطة لفئة السياسة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

ربط النهج

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > الوضع المتقدم لجودة الخدمة > ربط السياسة. يتم فتح صفحة ربط النهج:

الخطوة 2. أختر النهج الذي تريد ربط المنافذ به من القائمة المنسدلة لاسم النهج.

الخطوة 3. أختر نوع واجهة من القائمة المنسدلة نوع الواجهة.

· منفذ الوحدة/الفتحة — الوحدة/الفتحة المناسبة. تحدد الوحدة ما إذا كان المحول نشطا أو عضوا في المكدس. يحدد الفتحة المحول المتصل به (الفتحة 1 هي SF500 والفتحة 2 هي SG500). إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

· LAG — يتم إستخدام مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لربط منافذ متعددة معا. تقوم مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) بمضاعفة النطاق الترددي، وزيادة مرونة المنافذ، وتوفير تكرار الارتباط بين جهازين لتحسين إستخدام المنفذ

الخطوة 4. انقر على انتقال. يتم إستخدام هذا الأمر لتكوين الواجهات على الجهاز المختار فيما يتعلق بالسياسة المختارة.

الخطوة 5. حدد خانات الاختيار المرغوبة في حقل الربط لربط النهج بالمنفذ. يتم تجاهل جميع الحزم التي لا تطابق قواعد السياسة.

الخطوة 6. (إختياري) إذا كنت ترغب في إعادة توجيه أي حزم على الواجهة لا تطابق أي سياسة، فحدد خانة الاختيار المقابلة في حقل السماح بأي.

الخطوة 7. طقطقة يطبق.

الخطوة 8. (إختياري) لعرض قائمة المنافذ التي ترتبط بها السياسات، انقر فوق إظهار ربط السياسة لكل منفذ. تظهر نافذة ربط النهج.

ملاحظة: إذا تم النقر فوق إظهار ربط السياسة لكل منفذ في الخطوة 8، فاتبع الخطوات أدناه.

الخطوة 9. أختر نوع واجهة من القائمة المنسدلة نوع الواجهة.

· منفذ الوحدة/الفتحة — الوحدة/الفتحة المناسبة. تحدد الوحدة ما إذا كان المحول نشطا أو عضوا في المكدس. يحدد الفتحة المحول المتصل به (الفتحة 1 هي SF500 والفتحة 2 هي SG500).

· LAG — يتم إستخدام مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لربط منافذ متعددة معا. تقوم مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) بمضاعفة النطاق الترددي، وزيادة مرونة المنافذ، وتوفير تكرار الارتباط بين جهازين لتحسين إستخدام المنفذ.

الخطوة 10. (إختياري) لاختيار اسم للنهج، حدد خانة الاختيار في حقل اسم النهج واختر سياسة من القائمة المنسدلة اسم النهج.

الخطوة 11. انقر على انتقال. يتم إستخدام هذا لعرض الواجهات على الجهاز المختار فيما يتعلق بالسياسة المختارة.

الخطوة 12. (إختياري) للعودة إلى صفحة ربط السياسة، انقر فوق الخلف.