الأهداف

يتم إستخدام الذاكرة القابلة للتوجيه (TCAM) للمحتوى الثالث لتخزين الذاكرة والموارد المستخدمة من قبل التطبيقات المختلفة مثل جودة الخدمة (QoS) وقوائم التحكم في الوصول (ACLs) وشبكات VLAN. يمكن أن تحتوي TCAM ل SX500 على 512 قاعدة. عند تمكين تطبيق، يمكن أن يستخدم جزءا صغيرا من قواعد TCAM. سيستخدم كل إدخال قاعدة لتطبيق ما يصل إلى قاعدة TCAM واحدة أو إثنتين.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين تخصيص TCAM على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار 1.2.7.76

عرض إستخدام TCAM

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين المحول لاختيار الإدارة > إعدادات تخصيص TCAM. تظهر صفحة إعدادات تخصيص TCAM:

يتم عرض جزء من صفحة إعدادات تخصيص TCAM كمعلومات حول حجم TCAM المحجوز وتخصيص TCAM الفعلي. في حقل حجم TCAM المحجوز، يتم عرض المعلومات التالية:

· إدخالات IP — العدد الإجمالي المستخدم لإدخالات TCAM المحجوزة للمسارات الثابتة لبروتوكول IPv4 وواجهات IP ومضيفات بروتوكول الإنترنت (IP).

· إدخالات غير خاصة ب IP — إدخالات TCAM المحجوزة للتطبيقات الأخرى، مثل قواعد قائمة التحكم في الوصول (ACL) وسياسات CoS وحدود معدل شبكات VLAN.

في منطقة تخصيص TCAM الفعلية، يتم عرض المعلومات التالية: هذه الحقول لكل من موارد TCAM المستخدمة والمتاحة.

· المسارات الثابتة عبر الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IP) — يعرض هذا العدد من إدخالات المسارات عبر الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IP) المستخدمة والمتوفرة.

· واجهات IPv4 — يعرض هذا عدد إدخالات واجهات IP المستخدمة والمتاحة.

· مضيف IP — يعرض هذا عدد إدخالات مضيف IP المستخدمة والمتوفرة.

· إدخالات غير IP — يعرض هذا الإدخالات المحجوزة بواسطة التطبيقات مثل قواعد قائمة التحكم في الوصول (ACL) وحدود معدل الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN).

ملاحظة: تحت الإعدادات الجديدة، يمكن الرجوع إلى قواعد إعدادات تخصيص TCAM الجديدة.

الخطوة 3. أدخل الحد الأقصى المطلوب للمسارات الثابتة ل IPv4 في الحد الأقصى لعدد حقول المسارات الثابتة ل IPv4. الافتراضي هو 128.

الخطوة 4. أدخل الحد الأقصى لعدد واجهات IP المطلوب في حقل الحد الأقصى لعدد واجهات IP. الافتراضي هو 128.

الخطوة 5. أدخل الحد الأقصى لعدد مضيفي IP المطلوب في حقل الحد الأقصى لعدد مضيفي IP. الافتراضي هو 200.

الخطوة 6. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات وإعادة التشغيل تلقائيا باستخدام الإعدادات الجديدة.