الأهداف

يتم إستخدام بروتوكول تحليل العنوان (ARP) لتعيين عناوين IP إلى عناوين MAC. يستخدم فحص ARP لحماية الشبكة من هجمات ARP. إنه يقارن العنوان IP و MAC للحزمة إلى عناوين IP و MAC المعرفة في صفحة قواعد التحكم في الوصول إلى ARP. تتم إعادة توجيه الحزمة إذا كانت العناوين متطابقة. يتم إجراء فحص ARP فقط على الواجهات التي تم تعريفها على أنها غير موثوق بها.

يتم إستخدام صفحة إعدادات شبكة VLAN لتمكين فحص ARP على شبكات VLAN وإقران قواعد التحكم في الوصول بشبكات VLAN.

لكي يعمل فحص ARP بشكل صحيح، يجب إكمال التكوينات التالية بنفس الترتيب المبين أدناه:

1. خصائص فحص ARP. يرجى الرجوع إلى تكوين خصائص فحص بروتوكول تحليل العنوان (ARP) على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

2. تكوين إعدادات الواجهة. يرجى الرجوع إلى المقالة، إعدادات واجهة فحص ARP على المحولات فئة SX500 Series Stackable لهذا التكوين.

3. تكوين قواعد التحكم في الوصول والتحكم في الوصول. يرجى الرجوع إلى المقالة وتكوين قواعد التحكم في الوصول والتحكم في الوصول ل ARP على المحولات فئة SX500 القابلة للتجميع لهذا التكوين.

4. قم بتكوين إعدادات VLAN. يرجى الرجوع إلى المقالة تكوين إعدادات شبكة VLAN الخاصة بفحص بروتوكول تحليل العنوان (ARP) على المحولات فئة SX500 القابلة للتكديس لهذا التكوين

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات VLAN الخاصة بفحص ARP على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إعدادات VLAN

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين المحول واختر الأمان > فحص ARP > إعدادات شبكة VLAN. تظهر صفحة إعدادات VLAN:

تمكين فحص ARP على شبكات VLAN

الخطوة 1. طقطقت على ال VLAN ب رغب تحت ال يتوفر VLANs مجال.

الخطوة 2. انقر >لنقل شبكة VLAN المحددة إلى حقل شبكات VLAN التي تم تمكينها. هذا يمكن فحص ARP على ال VLAN يعين.

الخطوة 3. طقطقة يطبق.

تعطيل فحص ARP على شبكات VLAN

الخطوة 1. طقطقت على ال VLAN ب رغب تحت ال يمكن VLANs مجال.

الخطوة 2. انقر < لنقل شبكة VLAN المحددة إلى حقل شبكات VLAN المتاحة. هذا يعجز ARP تفتيش على ال VLAN يعين.

الخطوة 3. طقطقة يطبق.

إقران مجموعة التحكم في الوصول إلى ARP بشبكة VLAN

الخطوة 1. انقر فوق إضافة (Add). يظهر الإطار إضافة اسم التحكم في الوصول إلى ARP:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة شبكة VLAN أختر شبكة VLAN التي تريد تعيين التحكم في الوصول إليها.

الخطوة 3. من القائمة المنسدلة اسم التحكم في الوصول ل ARP أختر التحكم في الوصول الذي تريد ربطه بشبكة VLAN المحددة.

ملاحظة: يمكن إنشاء أسماء التحكم في الوصول إلى ARP في صفحة التحكم في الوصول إلى ARP.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.