الأهداف

توفر المحولات الوصول إلى إحصائيات EtherLike. هذه الإحصائيات هي معلومات مرتبطة بالأخطاء الموجودة في الطبقة الفعلية مثل الأخطاء المتعلقة بالأجهزة. يمكن أن تحدث هذه الأخطاء بسبب حالات فشل في مكون الشبكة الأساسي مثل كبلات النحاس، الواجهات، وبطاقات واجهة الشبكة (NICs). في حالة وجود مشكلة في الاتصال، يمكن أن تكون هذه الإحصائيات مفيدة في تحديد سبب المشكلة. يشرح هذا المقال المعلومات الموجودة على صفحة EtherLike على المحولات من السلسلة SX500 Series Stackable Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

عرض إحصائيات EtherLike

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > EtherLike. تفتح صفحة EtherLike:

الخطوة 2. طقطقت زر لاسلكي من واحد من النوع يتوفر من قارن في القارن مجال. أنواع الواجهات المتاحة هي:

· منفذ — أختر من القائمة المنسدلة "المنفذ الفعلي" الذي ترغب في عرض إحصائيات EtherLike منه.

· مجموعة تجميع الارتباطات — أختر من القائمة المنسدلة "مجموعة تجميع الارتباطات" (LAG) منفذ مجموعة تجميع الارتباطات الذي ترغب في عرض إحصائيات EtherLike منه. منفذ مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) هو منفذ منطقي يجمع بين إمكانات منافذ فعلية متعددة لتوفير نطاق ترددي أكبر.

الخطوة 3. انقر أحد أزرار الانتقاء المتاحة لتحديث معلومات إحصائيات EtherLike في حقل معدل التحديث. الخيارات المتاحة هي:

· لا تحديث — لا يتم تحديث صفحة EtherLike.

· 15 ثانية — يحدث صفحة EtherLike كل 15 ثانية.

· 30 ثانية — يحدث صفحة EtherLike كل 30 ثانية.

· 60 ثانية — يحدث صفحة EtherLike كل 60 ثانية.

تعرض صفحة EtherLike إحصائيات EtherLike التالية على الواجهة المختارة:

· أخطاء تسلسل التحقق من الإطارات (FCS) — يعرض الإطارات المستلمة التي فشلت في التحقق الدوري من التكرار (CRC). يكتشف CRC ما إذا كان الإطار قد وصل إلى الوجهة بالترتيب الصحيح. يحمل كل إطار رقم CRC يتم إختباره عند الوصول إلى الوجهة. إذا تطابقت أرقام CRC بين الإطارات، فإن الحزمة لا تحتوي على أخطاء. إن لا، بعد ذلك الربط يفسد وبعد ذلك هو سقطت.

· إطارات إصطدام واحدة — عدد الإطارات التي كانت متعلقة في إصطدام واحد، ولكن تم إرسالها بنجاح في نهاية المطاف.

· التصادمات المتأخرة — عدد التصادمات التي تم الكشف عنها بعد أول 512 بت من البيانات.

· التصادمات الزائدة - عدد عمليات الإرسال التي تم رفضها بسبب التصادمات الزائدة.

· الحزم ذات الحجم الزائد — عدد الحزم المستلمة التي كانت أكبر من 2000 ثمانية.

· أخطاء إستقبال MAC الداخلية — عدد الإطارات المرفوضة بسبب أخطاء في المستقبل.

· إطارات Pause (الإيقاف المؤقت) التي تم تلقيها — عدد إطارات Pause (الإيقاف المؤقت) للتحكم في التدفق التي تم تلقيها.

· إيقاف إطارات Pause (الإيقاف المؤقت) المرسلة — عدد إطارات Flow Control Pause (إيقاف التحكم في التدفق) التي تم إرسالها.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق مسح عدادات الواجهة لمسح عدادات إحصائيات EtherLike على الواجهة المختارة.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق مسح جميع عدادات الواجهة إذا كنت تريد مسح عدادات إحصائيات EtherLike على جميع الواجهات.