الهدف

لتوفير المزيد من أساليب مصادقة المضيف، يتم توفير وحدات إضافية لعملاء الوصول إلى الشبكة وخوادم المصادقة بمساعدة بروتوكول المصادقة المتوسع (EAP). على سبيل المثال، يستخدم Microsoft Windows EAP لمصادقة الاتصالات مثل الوصول عن بعد إلى VPN، والطلب الهاتفي، والاتصالات من موقع إلى موقع. يمنع 802. 1x/EAP عميل لاسلكي من الدخول إلى الشبكة ما لم يكن قد تمت مصادقته من قبل خادم المصادقة.

تقدم هذه المقالة معلومات عن صفحة 802.1x EAP التي تعرض معلومات تفصيلية حول إطارات EAP التي يتم إرسالها أو استقبالها.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

· الإصدار v1.3.0.62

802.1x EAP

الخطوة 1. أدخل إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة والإحصائيات > 802.1x EAP. تظهر صفحة 802. 1x EAP:

الخطوة 2. أختر الواجهة المطلوبة من القائمة المنسدلة "الواجهة".

· الوحدة/slot — معرف الوحدة (نشط، أعضاء، إحتياطي) في المكدس وعدد فتحات التوسعة المتوفرة فيه. يدعم هذا المحول ما يصل إلى 4 وحدات. إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات المستخدمة، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

· المنفذ — من القائمة المنسدلة "المنفذ"، أختر المنفذ المناسب للتكوين.

الخطوة 3. انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع معدل التحديث المرغوب للإحصائيات الموجودة في حقل معدل التحديث.

· عدم التحديث — لا يتم تحديث الصفحة أبدا.

· 15 ثانية. — يتم تحديث الصفحة كل 15 ثانية.

· 30 ثانية. — يتم تحديث الصفحة كل 30 ثانية.

· 60 ثانية.— يتم تحديث الصفحة كل 60 ثانية.

EAPOL هو بروتوكول مصادقة قابل للتوسيع عبر شبكة LAN. هذا بروتوكول مصادقة منفذ شبكة. يتم عرض القيم التالية للقارن:

· إطارات EAPOL التي تم تلقيها — إطارات EAPOL صالحة يتم إستلامها على المنفذ المختار.

· إطارات EAPOL التي يتم إرسالها — إطارات EAPOL صالحة التي يتم إرسالها بواسطة المنفذ المختار.

· تم إستلام إطارات بدء EAPOL — إطارات بدء EAPOL التي يتم استقبالها على المنفذ المختار.

· إطارات تسجيل خروج EAPOL التي تم تلقيها — إطارات تسجيل خروج EAPOL التي يتم إستلامها على المنفذ المختار.

· تم تلقي إطارات إستجابة/معرف EAP — إطارات EAP RESP/ID التي يتم استقبالها على المنفذ المختار.

· إطارات الاستجابة EAP التي تم تلقيها — إطارات الاستجابة EAP التي يتم استقبالها بواسطة المنفذ المختار. لا تحتوي هذه الإطارات على إطارات RESP/ID المستلمة.

· إطارات طلب/معرف EAP التي يتم إرسالها — إطارات EAP req/ID التي يتم إرسالها بواسطة المنفذ المختار.

· إطارات طلب EAP التي تم إرسالها — إطارات طلب EAP التي يتم إرسالها بواسطة المنفذ المختار.

· تم تلقي إطارات EAPOL غير صالحة — إطارات EAPOL غير معروفة التي يتم استقبالها على المنفذ المحدد.

· تم إستلام إطارات أخطاء طول EAP — إطارات EAPOL ذات طول نص حزمة غير صالح على المنفذ المحدد.

· إصدار إطار EAPOL الأخير — رقم إصدار البروتوكول المرفق بإطار EAPOL الذي تم إستلامه مؤخرا.

· آخر مصدر لإطار EAPOL — عنوان MAC للمصدر مرفق بإطار EAPOL الذي تم إستلامه مؤخرا.

الخطوة 5. (إختياري) لمسح العدادات الخاصة بالقارن المختار، انقر فوق مسح عدادات الواجهة.

الخطوة 6. (إختياري) لمسح العدادات الخاصة بجميع الواجهات، انقر فوق مسح جميع عدادات الواجهة.