الهدف

تتيح لك ميزة خادم طبقة الأمان (SSH) إمكانية إنشاء جلسة عمل SSH باستخدام المحولات من السلسلة SX500 القابلة للتكديس. جلسة SSH مثل جلسة Telnet ولكنها أكثر أمانا. يتم الحصول على الأمان بواسطة الجهاز عند إنشاء المفاتيح العامة والخاصة تلقائيا. كما يمكن للمستخدم تغيير هذه المفاتيح. يمكن فتح جلسة SSH من خلال إستخدام تطبيق PuTTY.

توفر هذه المقالة معلومات حول كيفية تحديد أسلوب المصادقة لعميل SSH. كما يشرح كيفية إعداد اسم مستخدم وكلمة مرور لعميل SSH على المحولات من السلسلة SX500 Series Stackable.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· المحولات القابلة للتكديس سلسلة Sx500

إصدار البرامج

•1.3.0.62

تكوين مصادقة مستخدم SSH للعميل

يشرح هذا القسم كيفية تكوين مصادقة المستخدم على المحولات SX500 Series Stackable Switches.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الأمان > عميل SSH > مصادقة مستخدم SSH. تظهر صفحة مصادقة مستخدم SSH:

الخطوة 2. في منطقة "التكوين العام"، انقر فوق زر الخيار لطريقة مصادقة مستخدم SSH المطلوبة. الخيارات المتاحة هي:

· بكلمة مرور — يتيح لك هذا الخيار تكوين كلمة مرور لمصادقة المستخدم

· بواسطة مفتاح RSA العام — يتيح لك هذا الخيار إستخدام مفتاح RSA العام لمصادقة المستخدم. يتم إستخدام RSA للتشفير والتوقيع.

· حسب مفتاح DSA العام — يتيح لك هذا الخيار إستخدام مفتاح DSA العام لمصادقة المستخدم. يستخدم وكيل خدمة Dell (المعروف باسم DSA) للتوقيع فقط.

الخطوة 3. في منطقة بيانات الاعتماد، في حقل اسم المستخدم، أدخل اسم المستخدم.

الخطوة 4. إن يختار أنت بكلمة مرور في خطوة 2، بعد ذلك في الكلمة مجال، طقطقت الأسلوب أن يدخل الكلمة. الخيارات المتاحة هي:

· يشفر — يتيح لك هذا الخيار إدخال كلمة مرور مشفرة.

· نص عادي — يتيح لك هذا الخيار إدخال كلمة مرور نص عادي. يتم إدخال النص العادي بحيث يمكنك تسجيل الدخول إلى الجهاز وعرض كلمة المرور إذا نسيت.

الخطوة 5. انقر على تطبيق لحفظ تكوين المصادقة الخاص بك.

الخطوة 6. (إختياري) لاستعادة اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين، انقر على إستعادة بيانات الاعتماد الافتراضية.

الخطوة 7. (إختياري) لإظهار بيانات الصفحة الحساسة بتنسيق نص عادي، انقر فوق عرض البيانات الحساسة كنص عادي.

جدول مفاتيح مستخدم SSH

يشرح هذا القسم كيفية إدارة جدول مستخدم SSH على محولات SX500 Series Stackable Switches.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الأمان > عميل SSH > مصادقة مستخدم SSH. تظهر صفحة مصادقة مستخدم SSH:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار للمفتاح الذي ترغب في إدارته.

الخطوة 3. (إختياري) لإنشاء مفتاح جديد، انقر فوق إنشاء. يتجاوز المفتاح الجديد المفتاح المحدد.

الخطوة 4. (إختياري) لتحرير مفتاح حالي، انقر فوق تحرير. يظهر الإطار تحرير إعدادات مصادقة عميل SSH.

الخيارات التي يمكنك تحريرها هي:

· نوع المفتاح — يتيح لك هذا الخيار الاختيار من القائمة المنسدلة نوع المفتاح نوع المفتاح تفضيلاتك. يمكنك إختيار RSA أو DSA كنوع المفتاح. يستخدم RSA للتشفير والتوقيع، بينما يستخدم DSA للتوقيع فقط.

· المفتاح العام — في هذا الحقل، يمكنك تحرير المفتاح العام الحالي.

· مفتاح خاص — في هذا الحقل، يمكنك تحرير المفتاح الخاص، ويمكنك النقر فوق تشفير لعرض المفتاح الخاص الحالي كنص مشفر، أو نص عادي للاطلاع على المفتاح الخاص الحالي في نص عادي.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.

الخطوة 6. (إختياري) لحذف المفتاح المحدد، انقر حذف.

الخطوة 7. (إختياري) لعرض تفاصيل المفتاح المحدد، انقر فوق تفاصيل. فيما يلي صورة لتفاصيل مفتاح المستخدم.