الهدف:

يشير النطاق الترددي إلى متوسط كمية البيانات التي تم نقلها بنجاح من خلال مسار الاتصال. يعد تنظيم النطاق الترددي والإدارة ووضع الحدود وتخصيص الإعداد بعض التقنيات المستخدمة لتحسين إستخدام النطاق الترددي. يمكنك تغيير النطاق الترددي لكل من حركة المرور الواردة والصادرة. قد يكون من الضروري الحد من النطاق الترددي على منافذ معينة لمنع عدد قليل من المنافذ من شغل جزء كبير من النطاق الترددي للمحول.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تقييد النطاق الترددي على المنافذ الفردية على السلسلة SG500.

الأجهزة القابلة للتطبيق:

· المبدلات المدارة القابلة للتجميع سلسلة Cisco Small Business 500

إصدارات البرامج:

•1.3.7.18

تعيين نطاق الزمن المطلق

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر جودة الخدمة > عامة > النطاق الترددي. يتم فتح صفحة النطاق الترددي:

يعرض جدول النطاق الترددي الحقول التالية:

· حد معدل الدخول - الحد الأقصى لحجم النطاق الترددي المخصص للمنافذ الواردة.

- الحالة - يعرض إذا تم تمكين حد معدل الدخول للمنفذ.

- حد المعدل - يعرض الحد الأقصى للنطاق الترددي (بوحدة KBITS/ثانية) للمنفذ.

- ٪ - يعرض جزء من إجمالي النطاق الترددي المخصص للمنفذ.

- CBS (وحدات البايت) - يعرض حجم الاندفاع الملتزم (CBS) أو الحد الأقصى لحجم الاندفاع الذي يمكن إرساله في وقت معين.

· معدل تشكيل الخروج - الحد الأقصى لحجم النطاق الترددي المخصص للمنافذ الصادرة.

- الحالة - يعرض إذا تم تمكين معدل تشكيل المخرج للمنفذ.

- CIR - (KBITS/sec) - يعرض معدل المعلومات الملتزم به (CIR) الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (في KBITS/sec) للمنفذ.

- CBS (وحدات البايت) - يعرض حجم الاندفاع الملتزم (CBS) أو الحد الأقصى لحجم الاندفاع الذي يمكن إرساله في وقت معين.

الخطوة 2. طقطقت ال radio زر من الميناء ب رغب أنت أن يشكل.

الخطوة 3. انقر فوق تحرير.

يتم فتح صفحة تحرير النطاق الترددي:

الخطوة 4. (إختياري) بجوار التحقق من حد معدل الدخول يمكن إذا كنت ترغب في تحرير معدل حركة المرور الواردة. إذا لم تكن كذلك، فقم بالتخطي إلى الخطوة 7.

الخطوة 5. دخلت الحد ب KBits/sec (Kbps) في المدخل معدل حد مجال. الحد الافتراضي هو 100 كيلوبت/ثانية.

الخطوة 6. أدخل حجم الاندفاع المطلوب بالبايت في حقل إدخال حجم الاندفاع الملتزم (CBS). يسمح CBS لمجموعة من الحزم تصل إلى حجم معين ليتم إرسالها عبر الشبكة بغض النظر عن حد معدل الدخول الحالي. قد يؤدي تعيين CBS على مستوى منخفض جدا إلى إرسال كمية كبيرة من الحزم الصغيرة باستمرار عبر الشبكة. وهذا يؤدي إلى وجود منفذ واحد بشكل دائم به كمية كبيرة من حركة المرور. سيؤدي تعيين معدل اندفاع عالي جدا إلى السماح بإرسال مجموعات كبيرة جدا من الحزم عبر الشبكة. قد يؤدي هذا إلى أن يشغل منفذ واحد جزءا أكبر من عرض النطاق الترددي المخصص له بشكل متكرر. لن يؤدي المعدل الأمثل إلى إهدار النطاق الترددي العريض. الحجم الافتراضي هو 128000 بايت.

الخطوة 7. (إختياري) بجوار التحقق من معدل تشكيل المخرج يمكن إذا كنت ترغب في تحرير معدل حركة المرور الصادرة. إذا لم تكن كذلك، فقم بالتخطي إلى الخطوة 10.

الخطوة 8. أدخل الحد المرغوب في KBits/sec (Kbps) في حقل معدل المعلومات الملتزم به (CIR). CIR هو الحد الأدنى من عرض النطاق المضمن لشبكتك. سيضمن تعيين CIR للمنفذ أن المنفذ سيحصل دائما على الحد الأدنى من النطاق الترددي للمنفذ المحدد. قد يتسبب تعيين معدل منخفض للغاية في حدوث مشاكل في الجودة عند دفق الصوت أو الفيديو عبر الشبكة. يمكن أن يؤدي تعيين معدل مرتفع جدا إلى توفير دعم لمنفذ واحد أكثر مما يحتاجه، مما يؤدي إلى حالات عدم فعالية في شبكتك. لن يؤدي المعدل الأمثل إلى إهدار النطاق الترددي العريض. الحد الافتراضي هو 64 كيلوبايت/ثانية.

الخطوة 9. أدخل حجم الاندفاع المطلوب بالبايت في حقل خروج حجم الاندفاع الملتزم (CBS). لمزيد من المعلومات حول أحجام الاندفاع الإلزامية، ارجع إلى الخطوة 6. الحجم الافتراضي هو 128000 بايت.

الخطوة 10. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

الخطوة 11. لحفظ إعداداتك، انقر على نسخ/حفظ التكوين.

يظهر التنبيه التالي:

الخطوة 12. وانقر فوق OK.

الخطوة 13. انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الجاري تشغيله الحالي في تكوين بدء التشغيل.