ملخص

عند ترقية البرنامج الثابت من الإصدار 1.4.2.04 إلى الإصدار 1.4.5.02، يتم إعادة تمهيد المكدس بالكامل.

التاريخ المحدد

30 سبتمبر، 2016 م

تاريخ الحل

31 مارس، 2017 م

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

SG500-52P

1.4.2.04

وصف المشكلة

تمت إعادة تمهيد المكدس الكامل المكون من ستة محولات SG500-52P عند محاولة الترقية من الإصدار 1.4.2.04 من البرنامج الثابت إلى الإصدار 1.4.5.02.

قرار

قم بالترقية إلى أحدث إصدار من البرنامج الثابت 1.4.7.06.