ملخص

توفر ميزة المشي على قاعدة معلومات الإدارة (MIB) ل SNMP مخرجات أكثر بكثير من المنافذ التي تم تكوينها.

التاريخ المحدد

10 فبراير، 2017 م

تاريخ الحل

16 فبراير، 2017 م

المنتجات المتأثرة

الطراز

إصدار البرنامج الثابت

SG500-28MPP-K9

2.2.5.68

وصف المشكلة

يمكن أن تستغرق عملية سير قاعدة معلومات الإدارة (MIB) لبروتوكول SNMP، التي يتم إجراؤها على بروتوكول SG500، وقتا طويلا للاكتمال. هذا إصدار معروف وواجب إلى الهندسة المعمارية من المفتاح.

الحل

يمكن تحديد الإخراج عن طريق فحص المحول باستخدام ملفات قاعدة معلومات الإدارة المتوفرة على موقع الويب cisco.com أو إذا كان خادم SNMP يسمح بذلك، فحدد "التنقل" لاستبعاد عناوين OID غير الضرورية.

يمكن تحديد المشي على المحولات التي لا يتم تكديسها بتغيير وضع المكدس إلى وضع المكدس المستقل. بالنسبة إلى SG500، سيؤدي ذلك إلى تقليل عدد المنافذ التي يتم الإبلاغ عنها من 800 إلى 100. إذا كنت تشغل محول واحد فقط، فيمكنك تغيير الطرز إلى SG300 والحد من المنافذ إلى أبعد قليلا.