المقدمة

عنوان التحكم في الوصول المتوسط (MAC) هو عنوان طبقة إرتباط بيانات فريد تم تعيينه لجهاز الشبكة. يحتفظ المحول الذي هو جهاز طبقة إرتباط البيانات بجدول عنوان MAC لإعادة توجيه الإطارات إلى منفذ الوجهة. يتم إنشاء إدخالات جدول عناوين MAC على المحول إما بشكل ثابت أو ديناميكي.

في هذا سيناريو، شكلت ساكن إستاتيكي ماك عنوان على واحد من الميناء أن ينتسب إلى VLAN 1 على المفتاح.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات الواردة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

الهدف

الهدف من هذا وثيقة أن يبدي أنت كيف أن يشكل ساكن إستاتيكي ماك عنوان على ال SX500 و SG500X sery Stackable مفتاح.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx500 Series

- SG500X sery

إصدار البرامج

- 1.4.8.06

تكوين عنوان MAC الثابت

ملاحظة: قد تختلف الصور بشكل طفيف طبقا لنموذج الجهاز الذي تستخدمه بدقة. تم التقاط الصور أدناه من محول SG500X-48MP.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول واختر جداول عناوين MAC > العناوين الثابتة.

الخطوة 2. انقر فوق الزر إضافة أسفل جدول العناوين الثابت.

الخطوة 3. في نافذة إضافة عنوان ساكن إستاتيكي، أخترت ال VLAN حيث أنت تريد أن يضيف العنوان ساكن إستاتيكي من ال VLAN id قائمة منسدلة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار شبكة VLAN رقم 1.

الخطوة 4. دخلت العنوان ساكن إستاتيكي للميناء في العنوان مجال.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال 00:26:c7:3b:78:7a.

الخطوة 5. في حقل الواجهة، حدد واجهة (وحدة/فتحة أو منفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG)) للإدخال بالنقر على زر الاختيار، ثم أختر واجهة من القائمة المنسدلة الخاصة بها.

- الوحدة/الفتحة - معرف وحدة الوحدة (نشط أو إحتياطي أو عضو) في المكدس وعدد فتحات التوسعة المتوفرة فيه. يدعم هذا المحول ما يصل إلى 4 وحدات.

- المنفذ - واجهة من المحول ذي الصلة للوحدة/الفتحة المحددة.

- LAG - يتم دمج العديد من منافذ المحول لتكوين مجموعة واحدة تسمى مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

ملاحظة: يدعم هذا المحول ما يصل إلى ثمانية مجموعات تجميع إرتباطات (LAG).

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الوحدة 2/1 ومنفذ GE1.

الخطوة 6. في منطقة الحالة، أختر خيار في كيفية معالجة الإدخال. الخيارات هي:

- دائم - يتم الاحتفاظ بعنوان MAC حتى عند إعادة تمهيد المحول.

- الحذف عند إعادة الضبط - يتم حذف عنوان MAC عند إعادة تعيين المحول.

- الحذف حسب المهلة - يتم حذف عنوان MAC عند حدوث شيخوخة. يشير التقادم إلى فترة زمنية قابلة للتكوين يتم بعدها إزالة عنوان MAC غير النشط من جدول عناوين MAC.

- آمن - عنوان MAC آمن عندما يكون المنفذ المختار في الوضع القفل الكلاسيكي. في الوضع المقفل التقليدي، لا يمكن تغيير عنوان MAC للمنفذ بمجرد تعيينه ولن يتأثر بالشيخوخة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار "حذف عند انتهاء المهلة".

الخطوة 7. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

تمت إضافة عنوان MAC الثابت الذي تم تكوينه الآن إلى جدول العناوين الثابت.

الخطوة 8. لحفظ التكوين بشكل دائم، انقر زر حفظ الوامض في الجزء العلوي من الأداة المساعدة المستندة إلى الويب.