الهدف

شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) هي مجموعة من الأجهزة الموجودة على شبكة LAN واحدة أو أكثر تم تكوينها بشكل منطقي حتى يمكنها الاتصال كما لو كانت متصلة بشكل فعلي ببعضها البعض. يمكن لأعضاء شبكة VLAN الاتصال فقط بالأعضاء الآخرين لشبكة VLAN نفسها.

يشرح هذا المقال كيفية جعل مهايئ الهاتف التناظري SPA8000 (ATA) عضوا في شبكة VLAN.

الجهاز القابل للتطبيق

· SPA8000

إصدار البرامج

•6.1.12

VLAN تشكيل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب المساعدة كمسؤول واختر متقدم > الشبكة > حالة شبكة WAN. تظهر صفحة حالة شبكة WAN:

الخطوة 2. قم بالتمرير إلى أسفل إلى منطقة إعدادات شبكة VLAN.

الخطوة 2. أخترت نعم من ال enable VLAN المنسدلة قائمة أن يسمح ال SPA8000 أن ينفذ VLAN.

ملاحظة: أختر نعم إذا كنت تريد أن يتصل الجهاز بشبكة VLAN معينة. هذا VLAN ينبغي كنت حددت، خلاف ذلك الأداة ستعمل في التقصير VLAN.

الخطوة 3. دخلت ال VLAN id أن أنت تريد أن يعين إلى ال SPA8000 في ال VLAN id مجال. يعين معرف شبكة VLAN أي شبكة VLAN ينتمي إليها SPA8000.معرف شبكة VLAN الذي يجب إدخاله في قاعدة بيانات سداسية عشرية .

الخطوة 4. أختر الحالة التي تريد تعيينها على CDP من القائمة المنسدلة تمكين CDP. يسمح بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) لمنتجات Cisco بمشاركة المعلومات مع منتجات Cisco الأخرى التي يتم الاتصال بها مباشرة.

الخطوة 5. انقر على إرسال كل التغييرات لحفظ الإعدادات.