الهدف

تتمتع مهايئات الهواتف SPA8000 بإمكانية الحصول على 8 أرقام طلب سريعة. تكون أرقام الطلب السريع مفيدة عندما يقوم المستخدمون باستدعاء أرقام معينة بشكل متكرر. يسمح الطلب السريع للمستخدم باستخدام رقم واحد فقط لطلب الأرقام المتكررة بدلا من طلب رقم الهاتف الكامل. يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات الطلب السريع على SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

- SPA8000

إصدار البرامج

- 6.1.12

إعدادات الطلب السريع

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب المساعدة كمسؤول واختر متقدم > الصوت > L1-L8. يتم فتح صفحة السطر:

ملاحظة: تأكد من إختيار السطر المرغوب لتكوينه في المسار الأخير للخطوة 1. الأسطر من 1 إلى 8 متوفرة على الجهاز.

الخطوة 2. أدخل أرقام الهاتف المطلوبة في حقول "طلب السرعة" (من 2 إلى 9) ضمن منطقة "إعدادات الطلب السريع". الإعداد الافتراضي فارغ. يمكن للمستخدم إستخدام أرقام الطلب ذات الرقم الواحد للطلب على أي رقم تقوم بإدخاله في حقول طلب السرعة المقابلة (من 2 إلى 9).

ملاحظة: إذا تم إدخال عنوان URL بدلا من أرقام الهاتف للخطوة 2، يقوم عنوان URL بالوصول إلى مجموعة الطلب إلى طلب السرعة المحدد.

ملاحظة: لا يتوفر طلب السرعة 1 في الصفحة. هناك 8 فتحات ذاكرة مخصصة ل SPA8000.

الخطوة 3. انقر فوق إرسال جميع التغييرات لحفظ التكوين.