الهدف

تستخدم معلمات الغرض العام (GPP) كسجلات سلسلة حرة عند تكوين جهاز محول الهاتف للتفاعل مع حل خادم تزويد معين. يتم إستخدام GPP للمسؤول للتحكم في التكوين في الجهاز وجعل التكوين أقل عرضة لهجوم خارجي عند اتصال الجهاز بخادم الإعداد. يتم إستخدام خادم الإمداد لعملية مزامنة الجهاز أو تكوينه مع خادم بعيد. وهذا مفيد جدا للمسؤول لأنه يقوم بعمل قصير للمهام التي كانت تتطلب من المسؤولين إستخدام جداول البيانات اليدوية لتعقب الخوادم وشروطها. توضح حلول إمداد الخادم حالة الخوادم وتهيئتها وتوفرها وصحتها العامة في عروض اللقطات، مما يعمل على تبسيط العمليات المعقدة. يوضح هذا المستند إجراءات تكوين معلمات الأغراض العامة (GPP) على مهايئ هاتف SPA8000.

الجهاز القابل للتطبيق

- SPA8000

إصدار البرامج

- 6.1.12

محددات الغرض العام

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين الويب كمسؤول واختر متقدم > الصوت > الإمداد. يتم فتح صفحة التوفير:

يتم إدخال GPP في منطقة معلمات الغرض العام في أسفل الصفحة.

الخطوة 2. في حقول GPP المقابلة، أدخل السلسلة التي تريد تعيينها كقيم لذلك المتغير.

ملاحظة: يتم إستخدام هذه السلاسل من قبل المسؤول في خادم التوفير لمنح الجهاز مصادقة للخدمات التي سيتم إستخدامها للجهاز. يمكن أن تكون هذه السلاسل مفاتيح تشفير، عناوين ربط URL، حالة المعلومات في خادم التوفير، خريطة الاسم المستعار في الجهاز، وما إلى ذلك. كما يمكن إستخدام مجموعات من سلاسل مختلفة.

الخطوة 3. انقر فوق إرسال جميع التغييرات.