الهدف

تسمح شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) لمجموعة من الأجهزة المضيفة غير المتصلة بنفس المحول بالاتصال كما لو كانوا على مجال البث نفسه. إن VLAN يكون معأق، كل حركة مرور يضع علامة مع VLAN id قادم من الجانب سلكية سقطت. إن مكنت ال VLAN يكون بعد ذلك هو أرسلت. يشرح هذا المقال كيفية تكوين معرف VLAN وتعيينه على جهاز SPA122 VoIP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· SPA122

إصدار البرامج

· الإصدار v1.1.0

تعيين معرف شبكة VLAN

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعداد الشبكة > إعدادات متقدمة > VLAN. تفتح صفحة شبكة VLAN:

الخطوة 2. انقر فوق زر تمكين الراديو للسماح لحزم VLAN بالمرور بين الواجهات السلكية واللاسلكية التي على شبكة VLAN نفسها.

الخطوة 3. دخلت ال مرغوب VLAN id رقم في ال VLAN id مجال. القيمة الافتراضية هي 1.

ملاحظة: يمكن أن يكون معرف شبكة VLAN أي رقم من 1 إلى 4094.

الخطوة 4. انقر على إرسال. يتم تكوين التغييرات وتحديث الجهاز.