الهدف

تتيح لك إعدادات صفحة إدارة الوصول إلى الويب تكوين القدرة على الوصول إلى أداة تكوين الويب المساعدة ل SPA122 عن بعد من خلال الإنترنت. يوفر هذا التكوين كل من أداة الوصول عن بعد والويب للمستخدم حتى يتمكن من الوصول إلى خيارات مختلفة. تتحكم إدارة الوصول إلى الويب في الوصول المتاح للسماح بموارد الويب.

الهدف من هذه المقالة هو شرح كيفية تكوين إدارة الوصول إلى الويب على SPA122.

الجهاز القابل للتطبيق

· SPA122

إصدار البرامج

· 1.3.2 (014)

تكوين إدارة الوصول إلى الويب

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين مهايئ الهاتف واختر إدارة > إدارة > إدارة الوصول إلى الويب. يتم فتح صفحة إدارة الوصول إلى الويب:

الخطوة 2. انقر فوق تمكين لتمكين إدارة الوصول إلى الويب ل Admin Access أو انقر فوق Disabled لتعطيل إدارة الوصول إلى الويب ل Admin Access. وهذا يسمح للمسؤول بالوصول إلى أداة تكوين مهايئ الهاتف المساعدة عند إتصالها بمنفذ شبكة LAN على SPA122.

تحذير: إذا تم تعطيل وصول المسؤول والإدارة عن بعد، فلن يتمكن المسؤول من الوصول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب ما لم يتم إعادة ضبط الجهاز في المصنع.

الخطوة 3. في حقل وصول الأداة المساعدة للويب، تحقق من الطريقة (الطرق) التي تريد إستخدامها للوصول إلى أداة تكوين مهايئ الهاتف المساعدة.

· HTTP — يتم إستخدام بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) للوصول إلى المعلومات وتوزيعها عبر الإنترنت باستخدام الاتصال الذي يقوم الخادم والمضيف بتكوينه.

· HTTPS — يتم إستخدام بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS) أيضا للوصول إلى المعلومات وتوزيعها عبر الإنترنت ولكن مع الاستفادة من ميزة طبقة الأمان.

الخطوة 4. انقر فوق تمكين لتمكين الوصول عن بعد، أو انقر فوق تعطيل لتعطيل الوصول عن بعد. تخطي الخطوة 9 إذا أخترت معطل. يسمح لك الوصول عن بعد بالوصول إلى أداة تكوين مهايئ الهاتف المساعدة من جهاز موجود على جانب WAN من SPA122.

ملاحظة: إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فسيتعين عليك تغيير كلمة مرور المسؤول لتمكين الوصول عن بعد لأغراض الأمان إذا كانت كلمة المرور لا تزال مضبوطة ككلمة افتراضية. ارجع إلى مقالة تكوين إعدادات حساب المستخدم على مهايئات هاتف SPA100 Series لتغيير كلمة المرور.

الخطوة 5. انقر على HTTP للحصول على بروتوكول قياسي أو HTTPS لبروتوكول آمن لتحديد الطريقة المستخدمة للوصول إلى الأداة المساعدة لتكوين مهايئ الهاتف. الافتراضي هو HTTP.

الخطوة 6. انقر فوق تمكين لتمكين الترقية عن بعد، أو انقر فوق تعطيل لتعطيل الترقية عن بعد. إذا تم تمكينها، تسمح الترقية عن بعد بترقية البرنامج الثابت على مهايئ الهاتف التناظري من جهاز على جانب WAN من SPA122. يمكنك تغيير هذا الإعداد فقط عند إتصالك ب SPA122 من الشبكة المحلية (LAN).

الخطوة 7. طقطقت ال any عنوان لاسلكي أن يسمح أي عنوان بعيد أن يشكل ال SPA122. طقطقت ال لاسلكي زر مباشرة تحت أي عنوان لاسلكي أن يسمح فقط عنوان وحيد أو مدى العنوان أن ينفذ عن بعد ال SPA122. دخلت العنوان أو مدى في ال يماثل مجال.

الخطوة 8. أدخل رقم المنفذ المطلوب للإدارة عن بعد في حقل منفذ الإدارة عن بعد. يجب تضمين رقم المنفذ عند إدخال عنوان IP لشبكة WAN في مستعرض الويب لديك. على سبيل المثال، إذا كانت SPA122 لديك تحتوي على عنوان IP لشبكة WAN بقيمة 203.0.113.50 ومنفذ إدارة عن بعد بقيمة 80، فيمكنك إدخال: http://203.0.113.40:80 في مستعرض الويب.

الخطوة 9. انقر فوق إرسال لحفظ التكوين.