الهدف

يتم إستخدام إعدادات النسخ/الحفظ لحفظ التكوين أو نسخه من ذاكرة متطايرة إلى ذاكرة غير متطايرة. يتم حفظ تغييرات التكوين التي يتم إجراؤها على الجهاز في التكوين الجاري تشغيله (الذاكرة المتطايرة) ويتم إزالتها بمجرد إعادة تمهيد الجهاز. للحفاظ على هذه التكوينات، يجب نسخ التكوين الجاري تشغيله إلى تكوين بدء التشغيل (ذاكرة غير متطايرة) أو حفظه على جهاز آخر.

يشرح هذا المقال كيفية نسخ ملفات التكوين وحفظها داخل نقاط وصول WAP121 و WAP321.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP121

· WAP321

إصدار البرامج

· v1.0.3.4

نسخ/حفظ ملف التكوين

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > نسخ/حفظ التكوين. تظهر صفحة نسخ/حفظ التكوين:

الخطوة 2. في الحقل اسم الملف المصدر، انقر فوق الزر إختيار ملف التكوين المناسب الذي يجب نسخه.

· تكوين بدء التشغيل — ملف التكوين المحفوظ في ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة). يتم الاحتفاظ بهذا الملف في ذاكرة NVRAM ويتم الاحتفاظ بالمحتويات بعد إعادة التشغيل.

· النسخ الاحتياطي للتكوين — ملف تكوين إضافي محفوظ على نقطة الوصول للاستخدام كنسخة إحتياطية.

· نسخ التكوين — إذا لم يتم تعديل التكوين الجاري تشغيله لمدة 24 ساعة على الأقل، فسيتم حفظه تلقائيا في ملف "نسخ التكوين"، ويتم إنشاء رسالة سجل مع تنبيه الخطورة للإشارة إلى توفر تكوين نسخة مطابقة جديدة. تتيح هذه الميزة للمسؤول عرض الإصدار السابق من التكوين قبل حفظه إلى نوع ملف تكوين بدء التشغيل أو نسخ نوع ملف التكوين المتطابق إلى تكوين آخر. يتم الاحتفاظ بتكوين النسخة المطابقة حتى بعد إعادة التمهيد إذا لم يكن الجهاز قادرا على التمهيد باستخدام بدء التشغيل/النسخ الاحتياطي ثم يستخدم تكوين النسخة المطابقة للتمهيد.

الخطوة 3. في الحقل اسم الملف الوجهة، انقر فوق الزر إختيار ملف التكوين المناسب الذي هو الوجهة.

· تكوين بدء التشغيل — يستبدل ملف تكوين بدء التشغيل بملف تكوين المصدر المختار.

· النسخ الاحتياطي للتكوين — إستبدال ملف تكوين النسخ الاحتياطي بملف تكوين المصدر المختار.

الخطوة 4. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.