الهدف

معرف مجموعة الخدمة (SSID) هو اسم شبكة شبكة لاسلكية يتم بثها بواسطة نقطة وصول. عندما يبحث جهاز لاسلكي في المنطقة عن الشبكات اللاسلكية التي يمكنه الاتصال بها، فإنه سيكتشف الشبكات اللاسلكية الموجودة في نطاقه من خلال أسماء شبكاتها أو SSIDs الخاصة بها. يتم تمكين بث SSID بشكل افتراضي، ومع ذلك، يمكنك أيضا إختيار تعطيله لأغراض الأمان. بهذه الطريقة، لن يتم اكتشاف الشبكة اللاسلكية بواسطة الأجهزة اللاسلكية في منطقتك.

ترشدك هذه المقالة إلى كيفية تعطيل بث SSID بنجاح على نقطة الوصول للحصول على تأمين إضافي.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP100 Series

- WAP300 Series

- WAP500 Series

إصدار البرامج

- 1.0.1.4 — WAP131، WAP351

- 1.0.6.2 — WAP121، WAP321

- 1.2.0.2 — WAP371، WAP551، WAP561

تعطيل بث SSID

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر لاسلكي > الشبكات.

ملاحظة: في الصور أدناه، تستخدم الأداة المساعدة المستندة إلى الويب ل WAP131 كمثال.

الخطوة 2. حدد الراديو الذي تنتمي إليه SSID التي ترغب في تعطيلها.

الخطوة 3. تحت منطقة نقاط الوصول الظاهرية (SSIDs)، حدد المربع المطابق للشبكة لتحرير إعداداتها.

الخطوة 4. انقر فوق الزر تحرير.

الخطوة 5. قم بإلغاء تحديد المربع الموجود ضمن بث SSID.

الخطوة 6. طقطقة حفظ.

يجب عليك الآن تعطيل بث SSID للشبكة اللاسلكية بنجاح.