المقدمة

نقاط الوصول الظاهرية (VAPs) هي شبكات لاسلكية افتراضية يمكن إنشاؤها في نقطة وصول مادية واحدة. تقسم نقاط الوصول الخاصة الظاهرية (VAPs) شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) إلى مجالات بث متعددة. وهي مكافئة لشبكات المنطقة المحلية الظاهرية (VLANs) لشبكة الإيثرنت. تحاكي نقاط الوصول الظاهرية (VAPs) ما يصل إلى أربع نقاط وصول في WAP125 وما يصل إلى 16 نقطة وصول في WAP581. كل VAP يستطيع كنت مكنت أو أعجزت، ما عدا VAP0.

ملاحظة: VAP0 في معرف VLAN 1 هو نقطة الوصول الظاهرية (VAP) الافتراضية.

لماذا نقوم بالتهيئة ج VAP على WAP؟

يسمح تكوين نقطة الوصول الخاصة بنقطة الوصول ل WAP بتوسيع إمكانياته ومطابقة إعدادات الشبكة. وعادة ما يتم ذلك عند نشر الجهاز لأول مرة، أو بعد إعادة ضبط الجهاز إلى إعدادات إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية. يعني تكوين نقطة وصول ظاهرية (VAP) قدرة نقطة الوصول على دعم المزيد من العملاء اللاسلكيين من خلال معرفات مجموعات خدمات مختلفة (SSIDs) في نقطة وصول فعلية واحدة.

يوضح الرسم التخطيطي أدناه ثلاثة VAPs يتم إنشاؤها في شبكة لاسلكية حيث نقطة الوصول الرئيسية هي WAP125. تكون الأجهزة اللاسلكية متصلة بكل من نقاط الوصول الظاهرية (VAP). تعمل نقاط الوصول الخاصة الظاهرية (VAP) كنقاط وصول WAP صغيرة متصلة بالنقطة اللاسلكية الرئيسية، مما يسمح بتوصيل الأجهزة اللاسلكية ببطاقات SSID منفصلة ولكن ضمن نقطة وصول لاسلكية رئيسية واحدة.

الهدف

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يشكل VAPs على WAP125 أو WAP581 منفذ نقطة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP125

- WAP581

إصدار البرامج

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

تكوين VAP

في هذا السيناريو، تم تكوين VAP0 الافتراضي مسبقا وسيتم إضافة VAP1 في شبكة VLAN رقم 10 باستخدام SSID CiscoTest ليتم تكوينه متبوعا ب VAP2 في شبكة VLAN رقم 20 باستخدام SSID Cisco.

ملاحظة: قد تختلف الصور بعض الشيء حسب WAP الذي تستخدمه. الصور أدناه مأخوذة من WAP125.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب لنقطة الوصول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المتاحة ثم انقر على تسجيل الدخول.

ملاحظة: التقصير username/كلمة ل ال WAP cisco/cisco.

ملاحظة: التقصير username/كلمة cisco/cisco.

الخطوة 2. أختر لاسلكي > الشبكات.

الخطوة 3. أخترت الإذاعة قارن أن يشكل. الخيارات هي:

- راديو 1 (2.4 جيجاهيرتز) — سيتيح لك هذا الخيار تكوين إعدادات الراديو 1.

- راديو 2 (5 جيجاهيرتز) — يتيح لك هذا الخيار تكوين إعدادات الراديو 2.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم WAP581، فإن الراديو 1 يعمل بتردد 5 جيجاهيرتز، والراديو 2 يعمل بتردد 2. 4 جيجاهيرتز.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار راديو 1 (2.4 جيجاهيرتز).

الخطوة 4. انقر الزر لإضافة VAP.

الخطوة 5. تحقق من تحديد خانة الاختيار تمكين. هذا مؤكد افتراضيا.

الخطوة 6. دخلت ال VLAN id أن يحتاج أن يكون صحبت مع ال VAP.

ملاحظة: في هذا المثال، سيتم إعداد نقطة الوصول الخاصة الظاهرية (VAP) لشبكة VLAN رقم 10.

الخطوة 7. أدخل اسم الشبكة اللاسلكية. ويسمى هذا أيضا بمعرف مجموعة الخدمة (SSID). وهي مجموعة من الحروف والأرقام يصل طولها إلى 32 حرفا.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال CiscoTest.

الخطوة 8. تحقق من فحص بث SSID. وهذا سيجعل SSID مرئيا عند قيام عميل لاسلكي بالبحث عن شبكة لاسلكية. هذا الخيار محدد بشكل افتراضي. قم بإلغاء تحديد هذا الخيار إذا كنت لا تريد ظهور SSID في قائمة الشبكات. عند تعطيل بث SSID، يجب إجراء التوصيل بالشبكة اللاسلكية يدويا.

الخطوة 9. (إختياري) حدد خانة الاختيار إعادة توجيه البث المتعدد اللاسلكي (WMF) لتمكين WMF. يوفر تمكين WMF طريقة فعالة لنقل حركة مرور البث المتعدد إلى الأجهزة اللاسلكية.

الخطوة 10. أختر نوع أمان من القائمة المنسدلة. الخيارات هي:

none — يعني هذا الخيار تعطيل الأمان اللاسلكي على نقطة الوصول الظاهرية (VAP). ولا يوصى بذلك لأنه قد يكون عرضة للوصول غير المصرح به.

- WPA شخصي — يطبق هذا الخيار تأمين Wi-Fi Protected Access (WPA) الشخصي على VAP. يستخدم هذا عادة في بيئات المكاتب الصغيرة حيث لا يلزم وجود خادم خدمة مصادقة طلب اتصال المستخدم البعيد (RADIUS).

- WPA Enterprise — يطبق هذا الخيار تأمين WPA على ال VAP. ويتم إستخدامها بشكل نموذجي في بيئات المكاتب الأكبر حجما التي يوجد فيها خادم RADIUS.

ملاحظة: للحصول على تعليمات حول إعداد تأمين لاسلكي على WAP، انقر هنا. في هذا المثال، لا يتم إختيار أي شيء.

الخطوة 11. (إختياري) أختر وضع "عامل تصفية العميل" من القائمة المنسدلة. الخيارات هي:

- معطل — يعني هذا الخيار أن ميزة "عامل تصفية العميل" معطلة.

- محلي — يعني هذا الخيار أن قائمة مرشح العميل يتم تخزينها محليا في نقطة الوصول.

- RADIUS — يعني هذا الخيار أن قائمة مرشح العميل يتم تخزينها في خادم RADIUS.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار "معطل".

الخطوة 12. (إختياري) حدد خانة الاختيار عزل القناة لتمكين الميزة. عندما يمكن، يمنع WAP الاتصال بين العملاء اللاسلكيين على VAP نفسه. سيظل جهاز WAP يسمح بحركة مرور البيانات بين عملائه اللاسلكيين والأجهزة السلكية على الشبكة، عبر إرتباط نظام توزيع لاسلكي (WDS)، ومع العملاء اللاسلكيين الآخرين المرتبطين بنقطة وصول فوري أخرى.

عندما تكون عملية عزل القنوات معطلة، يسمح WAP للعملاء بالتواصل مع بعضهم البعض بشكل طبيعي.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تعطيل عزل القناة.

الخطوة 13. (إختياري) حدد خانة الاختيار موجه النطاق لتمكين الميزة. عندما يتم تمكين موجه النطاق، سيستخدم WAP مدى الموجات 5 جيجاهيرتز عن طريق توجيه عملاء مدعومين بنطاق مزدوج من مدى الموجات 2.4 جيجاهيرتز إلى مدى الموجات 5 جيجاهيرتز.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تعطيل موجه النطاق.

الخطوة 14. (إختياري) أختر ملف تعريف مجدول من القائمة المنسدلة. للحصول على تعليمات حول إعداد "مجدول"، انقر هنا.

ملاحظة: في هذا المثال، لا يوجد توصيف مجدول مكون على WAP.

الخطوة 15. (إختياري) قم بإقران مثيل مدخل متحفظ (CP) بنقطة وصول ظاهرية (VAP). ستطبق إعدادات مثيل CP المقترن ب VAP على العملاء الذين يحاولون الاقتران ب VAP. للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين مثيل Guest Access، انقر هنا.

ملاحظة: في هذا المثال، لا يتم إختيار أي شيء.

الخطوة 16. طقطقة حفظ.

الخطوة 17. دققت أن ال VAP يكون شكلت الآن ب عرض الشبكات في المدى من حاسبك لاسلكي.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام كمبيوتر Mac ويتم توصيله الآن لاسلكيا بشبكة CiscoTest VAP1 التي تم تكوينها حديثا.

الخطوة 18. كرر الخطوة 4 إلى الخطوة 17 لإضافة VAP2 وتكوينه في VLAN20 مع SSID Cisco.

اكتمل الآن تكوين نقاط الوصول الخاصة الظاهرية (VAPs) على WAP لديك.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco