الهدف

تتيح ميزة التقاط الحزمة التقاط وتخزين الحزم التي يتم استقبالها ونقلها بواسطة نقطة الوصول اللاسلكية (WAP). بعد ذلك يمكن تحليل الحزم الملتقطة بواسطة محلل بروتوكول شبكة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تحسين الأداء. هناك طريقتان لالتقاط الحزمة:

- حفظ الملف على هذا الجهاز — يتم تخزين الحزم الملتقطة في ملف على WAP. كما يمكن أن يرسل WAP الملف إلى خادم بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP). يتم تنسيق التقاط حزمة إدارة الملفات بتنسيق PCAP ويمكن فحصها باستخدام أدوات مثل Wireshark و OmniPeek.

- تدفق إلى مضيف بعيد — تتم إعادة توجيه الحزم التي تم التقاطها في الوقت الفعلي إلى كمبيوتر خارجي يشغل أداة Wireshark.

يهدف هذا مادة أن يفسر ويدلك على يشكل ربط على WAP ويتلقى هذا ربط قبض محليا أو عن بعد.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- WAP125

إصدار البرامج

- 1.0.0.3

تكوين التقاط الحزمة

تكوين إعدادات التقاط الحزمة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر أستكشاف الأخطاء وإصلاحها > التقاط الحزم.

الخطوة 2. أختر أحد أزرار راديو طريقة التقاط الحزم التالية:

- حفظ ملف على هذا الجهاز — يخزن الحزم الملتقطة كملف على WAP. قم بتكوين الواجهة والمدة والحد الأقصى لحجم الملف لحفظه محليا.

- قم بالتدفق إلى مضيف بعيد — يعيد توجيه الحزم الملتقطة في الوقت الفعلي إلى كمبيوتر خارجي يشغل أدوات محلل بروتوكول الشبكة. إذا تم إختيار هذا، فقم بالتخطي إلى الخطوة 6.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار حفظ الملف على هذا الجهاز.

الخطوة 3. من القائمة المنسدلة "الواجهة"، أختر الواجهة التي سيتم التقاط الحزم من القائمة المنسدلة "واجهة الالتقاط" من أجلها. الخيارات هي:

- إيثرنت — حركة مرور البيانات 802. 3 على منفذ الإيثرنت.

- راديو 1 — حركة مرور 802. 11 على واجهة الراديو 1.

- راديو 2 — حركة مرور 802. 11 على واجهة الراديو 2.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار راديو 1.

الخطوة 4. أدخل مدة الالتقاط في حقل المدة التي تتراوح بين 10 و 3600 ثانية. الافتراضي هو 60 ثانية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 61.

الخطوة 5. في حقل الحد الأقصى لحجم الملف، أدخل الحد الأقصى لحجم ملف الالتقاط الذي يتراوح من 64 إلى 4096 كيلوبايت. الافتراضي هو 1024 كيلوبايت.

الخطوة 6. إذا تم إختيار طريقة التقاط الحزم عن بعد، فأدخل رقم المنفذ الذي يتراوح من 1 إلى 65530 في حقل التقاط منفذ عن بعد. الافتراضي هو 2002.

الخطوة 7. من القائمة المنسدلة الوضع، أختر الحزم التي سيتم التقاطها. الخيارات هي:

- على قبض كل حركة المرور اللاسلكية — على كل الحزم اللاسلكية، بما في ذلك تلك التي يتم إرسالها على الشبكات الأخرى.

- حركة المرور إلى/من نقطة الوصول هذه — على قبض الحزم التي يتم إرسالها بين WAP والعملاء.

الخطوة 8. حدد خانة الاختيار تمكين عوامل التصفية للسماح بعوامل تصفية معينة على التقاط الحزمة.

الخطوة 9. (إختياري) حدد خانة الاختيار تجاهل أجهزة الإرشاد لتعطيل التقاط أجهزة الإرشاد 802.11 التي تم اكتشافها أو إرسالها بواسطة الراديو. يتم إرسال إطارات المنارة بشكل دوري للإعلان عن وجود شبكة محلية لاسلكية (WLAN).

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين أجهزة الإرشاد التجاهلية.

الخطوة 10. (إختياري) حدد خانة الاختيار مرشح على العميل لتحديد عنوان MAC لعميل لاسلكي.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إلغاء تحديد عامل التصفية على العميل.

الخطوة 11. (إختياري) أدخل عنوان MAC الخاص بالعميل في حقل التصفية على العميل.

ملاحظة: يكون هذا نشطا فقط إذا كان التقاط الحزمة يتم تنفيذه على واجهة الراديو.

الخطوة 12. حدد خانة الاختيار عامل التصفية على SSID لالتقاط الحزم على SSID معينة.

الخطوة 13. من القائمة المنسدلة SSID أختر SSID لالتقاط الحزم.

ملاحظة: تعتمد SSIDs التي تظهر في القائمة المنسدلة على الواجهة التي تم إختيارها وعدد SSIDs التي تم تكوينها. في هذا المثال، يتم إختيار ريك.

الخطوة 14. طقطقة.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت الربط التقاط عملية إعداد.

التقاط الحزمة

الخطوة 15. تحتوي منطقة حالة التقاط الحزمة على المعلومات التالية. انقر فوق تحديث لعرض الحالة الحالية.

- حالة الالتقاط الحالية — يعرض حالة التقاط الحزمة الحالية. في هذا المثال، "تم الإيقاف بسبب الإجراء الإداري" هي الحالة الحالية.

- وقت التقاط الحزمة — يعرض المدة التي يتم التقاط الحزم من أجلها. في هذا المثال، تم تسجيل 00:00:17 ثانية.

- حجم ملف التقاط الحزمة — يعرض حجم ملف الحزمة التي تم التقاطها. في هذا المثال، يمثل حجم الالتقاط 1024 كيلوبايت.

الخطوة 16. انقر فوق زر بدء الالتقاط لبدء عملية التقاط الحزمة.

الخطوة 17. سوف يظهر نافذة لإعلامك بأن التقاط الحزمة سوف يبدأ الآن. انقر فوق موافق" للمتابعة.

الخطوة 18. انقر على زر إيقاف الالتقاط لإيقاف عملية التقاط الحزمة.

الخطوة 19. سوف يظهر نافذة لإعلامك لتأكيد إنهاء التقاط الحزمة. انقر فوق موافق للمتابعة.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح ربط على ال WAP125.

تنزيل ملف التقاط الحزمة

تنزيل إلى هذا الجهاز

الخطوة 1. انقر فوق الزر تنزيل إلى هذا الجهاز.

الخطوة 2. سيتم فتح نافذة لبدء التنزيل. طقطقة ok تابع.

بمجرد اكتمال التنزيل، سيظهر الملف الذي تم تنزيله في محفوظات التنزيل بالمستعرض لديك. يتم تنزيل الملف باستخدام HTTP/HTTPS وتنسيق الملف هو .pcap.

ملاحظة: في هذا المثال، يكون apcapture(1).pcap هو الملف الذي تم تنزيله.

لقد جلبت بنجاح الربط التقاط مبرد على ال WAP125.

التنزيل إلى خادم TFTP

الخطوة 1. (إختياري) إذا كان يجب تنزيل الملف الملتقط من خادم TFTP، انقر فوق الزر تنزيل إلى خادم TFTP.

بمجرد النقر فوق نافذة، ستظهر نافذة مع حقل عنوان IPv4 للخادم وحقل اسم الملف الوجهة.

الخطوة 2. أدخل عنوان IPv4 لخادم TFTP في حقل عنوان IPv4 للخادم. يتم إرفاق رقم المنفذ الذي تم إدخاله في حقل التقاط المنفذ عن بعد في الخطوة 6 بعنوان خادم TFTP.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 128.12.8.128.

الخطوة 3. أدخل اسم الملف بتنسيق pcap في حقل اسم الملف الوجهة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام apcapture.pcap.

الخطوة 4. انقر فوق تنزيل.

يظهر شريط التقدم أسفل حقل اسم الملف الوجهة.

يجب عليك الآن تنزيل ملف التقاط الحزمة الخاص بك من خلال خادم TFTP.