الهدف

توفر نقطة الوصول WAP581 Wireless-AC/N Dual Radio مع شبكة 2.5GbE LAN اتصال لاسلكي آمن وموثوق به. وهو يتيح لك تحسين تغطية شبكة Wi-Fi وإمكانية التوصيل لتقنية الراديو مزدوجة النطاقات المتزامنة. نظرا لأنه مزود بواجهات شبكة جيجابت إيثرنت المحلية (LAN) مع تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، تعمل نقطة الوصول WAP581 فائقة الأداء على تسهيل عملية التركيب المرنة وتقليل تكاليف الكابلات.

لتوفير وصول آمن للغاية للضيوف والمستخدمين الآخرين، يتميز WAP581 ببوابة مؤقتة متعددة خيارات المصادقة والقدرة على تكوين الحقوق والأدوار والنطاق الترددي.

يوضح هذا المقال مواصفات المنتج لنقطة الوصول WAP581 Wireless-AC/N Dual Radio. لمعرفة المزيد حول نقطة الوصول WAP581 Wireless AC/N Dual Radio مع شبكة 2.5GbE LAN، انقر هنا.

مواصفات المنتج

المواصفات

الوصف

المعايير

IEEE 802.3 و IEEE 802.3u و IEEE 802.1Q و IEEE 802.11b و IEEE 802.3af و IEEE 802.11d و IEEE 802.11g و IEEE 802.11x و IEEE 802.11i و IEEE 802.11e و IEEE 802.11n و Wi-Fi Protected Setup (WPS))

نوع كابلات

الفئة 5 ه أو أفضل

الهوائيات

4 هوائيات ثنائية قطب مدمجة داخلية

نظام تشغيل

لينكس

القدرة

تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) وفقا لمعيار 802. 3af/at (معيار 48v)

الجهد الكهربي المطلوب 48 فولت

الواجهات المادية

المواصفات

الوصف

المنافذ

منفذا شبكة/طاقة، منفذ إيثرنت 10BASE-T/1000BASE-TX واحد لشبكة إيثرنت بسرعة 2. 5 جيجابت (متعدد جيجابت)

الأزرار

زر إعادة الضبط

دايودات باعثة للضوء

مؤشر LED متعدد الوظائف، شبكة LAN

التركيب والأمان المادي

خيارات التركيب المتعددة

حامل تركيب مضمن لإتاحة إمكانية التركيب في السقف أو على الحائط بسهولة تامة

المواصفات المادية

الأبعاد المادية

(العرض × العمق × الارتفاع)

9.0 × 9.0 × 1.5 بوصة

الوزن

3.0 رطل أو 1360.78 جرام

قدرات الشبكة

المواصفات

الوصف

دعم شبكة VLAN

نعم

عدد شبكات VLAN

شبكة محلية ظاهرية VLAN واحدة للإدارة بالإضافة إلى 16 شبكة محلية ظاهرية VLAN لمعرف SSID (لكل جهاز لاسلكي)

طالب 802.1X

نعم

تخطيط SSID إلى VLAN

نعم

تحديد القناة التلقائية

نعم

شجرة الامتداد

نعم

موازنة التحميل

نعم

IPv6

نعم

دعم مضيف IPv6

بروتوكول IPv6 RADIUS و syslog وبروتوكول وقت الشبكة (NTP)

الطبقة 2

شبكات محلية ظاهرية (VLAN) قائمة على معيار 802.1Q و 32 شبكة محلية ظاهرية (VLAN) نشطة بالإضافة إلى شبكة محلية ظاهرية (VLAN) إدارية واحدة

دعم DHCP

نعم

دعم Syslog

نعم

نظام التوزيع اللاسلكي (WDS)

نعم

الوسائط المتعددة Wi-Fi (WMM)

نعم

جودة الخدمة (QoS)

نعم، جودة الخدمة الذكية (QoS)

إعداد Wi-Fi المحمي

نعم

بوابة أسيرة

نعم

تحليل طيف التردد اللاسلكي

نعم

إعداد نقطة واحدة

نعم

الأمان

المواصفات

الوصف

WPA2

نعم، بما في ذلك مصادقة المؤسسة

التحكم في الوصول

نعم، قائمة التحكم في الوصول إلى الإدارة (ACL) بالإضافة إلى قائمة التحكم في الوصول إلى MAC

إدارة آمنة

HTTPS

اكتشاف نقطة الوصول الدخيلة

نعم

معيار 802.1X

نعم، مع مصادقة RADIUS

اكتشاف نقطة الوصول الدخيلة

نعم

الأداء

المواصفات

الوصف

سعة المعالجة اللاسلكية

معدل نقل بيانات يصل إلى 1. 2 جيجابت في الثانية (ستختلف سعة المعالجة في العالم الحقيقي)

دعم المستخدم الموصى به

ما يصل إلى 128 مستخدما متصلا و 32 مستخدما نشطا لكل جهاز لاسلكي

إدارة نقاط الوصول المتعددة

إعداد نقطة واحدة

نعم

عدد نقاط الوصول لكل مجموعة

8

العملاء النشطون لكل مجموعة

240

الذاتية المُحسنة

بروتوكولات الإدارة

مستعرض ويب، بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) v3، Bonjour

الإدارة عن بعد

نعم

تسجيل الأحداث

محلي، syslog عن بعد، تنبيهات البريد الإلكتروني

تشخيصات الشبكة

التسجيل والتقاط الحزم

ترقية البرامج الثابتة للويب

يمكن ترقية البرامج الثابتة عبر مستعرض الويب وملف التكوين المستورد والمصدر

بروتوكول تكوين الاستضافة الديناميكية (DHCP)

عميل DHCP

مضيف IPv6

نعم

جدول Wi-Fi

يمكن تكوينه للتحكم في وصول Wi-Fi أثناء ساعات العمل وبعدها.

إعادة توجيه HTTP

نعم

لاسلكي

تواتر

أجهزة لاسلكية مزدوجة متزامنة (2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز)

نوع الراديو والتغيير

تجميع إرسال أقسام الترددات المتعامدة (OFDM) عبر منفذ IEEE 802. 11 a/n مزدوج اللاسلكية: OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

شبكة 802.11n/ac

تقنية الإدخال المتعدد والإخراج المتعدد (MIMO) باستخدام 3 هوائيات للاستقبال و 3 هوائيات للإرسال مع مسارين يشغلان مساحة بسرعة 5 جيجاهرتز

تقنية الإدخال المتعدد والإخراج المتعدد (MIMO) باستخدام 3 هوائيات للاستقبال و 3 هوائيات للإرسال مع مسارين يشغلان مساحة بسرعة 2.4 جيجاهرتز

قنوات بسرعة 20 و 40 و 80 ميجاهرتز ل 802.11ac

20- و 40- ميجاهرتز لشبكة 802.11n

معدل بيانات PHY يصل إلى 2.8 جيجابت في الثانية

تحديد التردد الديناميكي (DFS) وفقا لمعيار 802.11

معدلات البيانات المدعومة

الطراز 802. 11a/b/g:

- 54 و 48 و 36 و 24 و 18 و 12 و 9 و 6 و 11 و 5.5 و 2 و 1 ميجابت في الثانية

شبكة 802. 11n: من 6. 5 إلى 300 ميجابت في الثانية:

- عرض النطاق الترددي 20 ميجاهرتز: MCS 0-15 لمعدلات البيانات المدعومة

- عرض النطاق الترددي 40 ميجاهرتز: MCS 0-15 لمعدلات البيانات المدعومة

802. 11ac: من 6. 5 إلى 867 ميجابت في الثانية:

- عرض النطاق الترددي 20 ميجاهرتز: MCS 0-9 لمعدلات البيانات المدعومة

- عرض النطاق الترددي 40 ميجاهرتز: MCS 0-9 لمعدلات البيانات المدعومة

- عرض النطاق الترددي 80 ميجاهرتز: MCS 0-9 لمعدلات البيانات المدعومة

قوة الإخراج المرسلة

2.4 جيجاهرتز، 5 جيجاهرتز

ذاكرة النظام

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 256 ميجابايت

ذاكرة فلاش سعة 128 ميجابايت