الهدف

للوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) من WAP، تحتاج إلى حساب مستخدم. يمكن أن يكون لحساب مستخدم إدارة واحد فقط امتيازات القراءة/الكتابة، بينما يمكن لما يصل إلى أربعة حسابات مستخدم إضافية الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) للقراءة فقط. يشرح هذا المقال كيفية إنشاء حسابات المستخدمين على WAP551 و WAP561 وتحريرها وحذفها.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

إدارة حسابات المستخدمين

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > حسابات المستخدم. يتم فتح صفحة حسابات المستخدمين:

إنشاء حساب مستخدم

الخطوة 1. انقر فوق إضافة لإنشاء حساب مستخدم جديد. هذا المستخدم لديه حق الوصول للقراءة فقط. لتغيير حساب المستخدم مع الوصول للقراءة/الكتابة، ارجع إلى قسم تحرير حساب المستخدم.

ملاحظة: حسابات المستخدمين الجدد فارغة. لتحرير حساب المستخدم الذي تم إنشاؤه حديثا، أكمل قسم تحرير حساب المستخدم.

تحرير حساب المستخدم

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار الخاصة بحساب المستخدم الذي ترغب في تحريره.

الخطوة 2. انقر فوق تحرير لتغيير اسم حساب المستخدم وكلمة المرور.

الخطوة 3. أدخل اسم مستخدم في حقل اسم المستخدم أو قم بتغيير الاسم الموجود.

الخطوة 4. أدخل كلمة مرور جديدة في حقل كلمة المرور الجديدة.

ملاحظة: تظهر قوة كلمة المرور الجديدة التي تدخلها في حقل مقياس قوة كلمة المرور.

الخطوة 5. قم بتأكيد كلمة المرور الجديدة في حقل تأكيد كلمة المرور الجديدة. يجب أن تكون هذه كلمة المرور نفسها التي أدخلتها في الخطوة 4.

الخطوة 6. انقر فوق حفظ لحفظ تغييراتك بشكل دائم.

حذف حساب المستخدم

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار الخاصة بحساب (حسابات) المستخدم الذي ترغب في حذفه.

ملاحظة: لا يمكنك حذف حساب مستخدم الإدارة.

الخطوة 2. انقر فوق حذف لحذف حسابات المستخدم.