الهدف

يعد الوقت المتزامن مع الشبكة مهما عند إرسال سجل رسائل. يسمح لك الوقت الموحد عبر جميع أجهزتك بتحديد وقت حدوث المشكلات وبأي ترتيب. يسمح ال WAP551 و WAP561 أنت أن يشكل الوقت داخلي إما يدويا أو مع شبكة وقت بروتوكول (NTP). يتصل بروتوكول وقت الشبكة بخادم وقت، والذي يذيع الوقت المحدد.

الهدف من هذا المقال هو شرح كيفية تكوين إعدادات الوقت على كل من WAP551 WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

تكوين إعدادات الوقت

بروتوكول وقت الشبكة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعدادات الوقت. يتم فتح صفحة إعدادات الوقت:

ملاحظة: يعرض الحقل وقت النظام وقت النظام الحالي.

الخطوة 2. انقر فوق زر راديو بروتوكول وقت الشبكة (NTP) في حقل مصدر ساعة النظام لمزامنة الساعة تلقائيا مع خادم NTP.

الخطوة 3. أدخل عنوان IPv4 أو عنوان IPv6 أو اسم المضيف الخاص بخادم NTP في حقل عنوان/اسم IPv6/IPv4 لخادم NTP. يوجد خادم افتراضي مدرج مسبقا بشكل افتراضي.

الخطوة 4. أختر المنطقة الزمنية الخاصة بك من القائمة المنسدلة المنطقة الزمنية.

الخطوة 5. (إختياري) لضبط وقت النظام لوقت التوقيت الصيفي (DST)، حدد خانة الاختيار ضبط الوقت لتوقيت التوقيت الصيفي.

ملاحظة: لا تستخدم جميع المناطق الزمنية التوقيت الصيفي. إذا كانت المنطقة الزمنية الخاصة بك لا تدعم DST أو إذا لم تقم بتحديد خانة الاختيار ضبط الوقت لحفظ التوقيت الصيفي، فقم بالتخطي إلى الخطوة 9.

الخطوة 6. في حقل بدء التوفير في ضوء النهار، أختر الأسبوع واليوم والشهر والوقت الذي يبدأ فيه التوقيت الصيفي من القوائم المنسدلة الخاصة بهم.

الخطوة 7. في حقل نهاية التوفير في ضوء النهار، أختر الأسبوع واليوم والشهر والوقت الذي ينتهي فيه وقت حفظ النهار من القوائم المنسدلة الخاصة بهم.

الخطوة 8. من القائمة المنسدلة إزاحة التوفير في ضوء النهار، أختر عدد الدقائق لنقل الساعة إلى الأمام عندما يبدأ التوفير في ضوء النهار وإلى الخلف عندما ينتهي.

الخطوة 9. انقر فوق حفظ لحفظ التكوين.

يدويا

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعدادات الوقت. يتم فتح صفحة إعدادات الوقت:

ملاحظة: يعرض الحقل وقت النظام وقت النظام الحالي.

الخطوة 2. لتعيين وقت النظام يدويا، انقر فوق زر الراديو يدويا في حقل مصدر ساعة النظام.

الخطوة 3. من القوائم المنسدلة لتاريخ النظام، أختر الشهر واليوم والسنة.

الخطوة 4. من القوائم المنسدلة لوقت النظام، أختر الساعات والدقائق بتنسيق 24 ساعة.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة المنطقة الزمنية، أختر المنطقة الزمنية التي تعمل فيها نقطة الوصول.

الخطوة 6. (إختياري) لضبط وقت النظام لوقت التوقيت الصيفي (DST)، حدد خانة الاختيار ضبط الوقت لتوقيت التوقيت الصيفي.

TimeVer: لا تستخدم جميع المناطق الزمنية التوقيت الصيفي. إذا كانت المنطقة الزمنية الخاصة بك لا تدعم DST أو إذا لم تقم بتحديد خانة الاختيار ضبط الوقت لحفظ التوقيت الصيفي، فقم بالتخطي إلى الخطوة 10.

الخطوة 7. في حقل بدء التوفير في ضوء النهار، أختر الأسبوع واليوم والشهر والوقت الذي يبدأ فيه التوقيت الصيفي من القوائم المنسدلة الخاصة بهم.

الخطوة 8. في حقل نهاية التوفير في ضوء النهار، أختر الأسبوع واليوم والشهر والوقت الذي ينتهي فيه وقت حفظ النهار من القوائم المنسدلة الخاصة بهم.

الخطوة 9. من القائمة المنسدلة إزاحة التوفير في ضوء النهار، أختر عدد الدقائق لنقل الساعة إلى الأمام عندما يبدأ التوفير في ضوء النهار وإلى الخلف عندما ينتهي.

الخطوة 10. انقر فوق حفظ لحفظ التكوين.