الهدف

سجلات النظام هي سجلات لأحداث النظام. تكون مفيدة لاستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها وتصحيح تدفق الحزم ومراقبة الأحداث. يمكن حفظ هذه السجلات على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة NVRAM وعلى خوادم السجل البعيدة. تساعدك السجلات على إدارة حالة الجهاز. يصف هذا وثيقة السجل عملية إعداد تشكيل ويشرح السجل حالة على ال WAP551 و WAP561.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· WAP551

· WAP561

إصدار البرامج

•1.0.4.2

تكوين إعدادات السجل

الخطوة 1. سجل الدخول إلى أداة تكوين نقطة الوصول لاختيار إدارة > إعدادات السجل. تظهر صفحة إعدادات السجل:

الخطوة 2. (إختياري) إذا كنت تريد أن يتم حفظ السجلات بشكل دائم حتى لا تفقد عند إعادة تمهيد WAP، حدد خانة الاختيار تمكين في حقل الاستمرار لتمكين ميزة الاستمرار. ويكون هذا مفيدا بشكل خاص في حالة إعادة تمهيد النظام بشكل غير متوقع عند حدوث حدث أو فشل غير مرغوب فيه. يمكن حفظ ما يصل إلى 128 رسالة من رسائل السجل في ذاكرة NVRAM، وبعد ذلك تتم الكتابة فوق السجلات. إذا كان التمكين غير محدد، يتم حفظ السجلات في الذاكرة المتطايرة.

الخطوة 3. أختر مستوى الخطورة من القائمة المنسدلة "الخطورة". تتضمن الخطورة المختارة جميع المستويات الأعلى، لذلك يتم الاحتفاظ بالسجلات لجميع مستويات الخطورة من المستوى الأعلى إلى المستوى المختار. فيما يلي مستويات الخطورة المتاحة:

· حالة الطوارئ - حالة من حالات الذعر تؤثر على تطبيقات متعددة وخوادم/مواقع متعددة.

· تنبيه — يحتاج هذا النوع من الحالات إلى إجراء فوري ليتم تنفيذه. يجب إصلاح الشرط على الفور.

· هام - النظام في حالة حرجة. يشير هذا النوع من السجلات إلى حدوث فشل في النظام الأساسي. أيضا يجب أن تكون العناوين على الفور.

· خطأ — حدث خطأ غير عاجل في النظام. يجب حل هذه المشكلات في غضون فترة زمنية محددة.

· تحذير - لم يحدث أي خطأ بعد، ولكنه يشير إلى أنه سيحدث إذا لم يتخذ إجراء.

· إشعار — يعمل النظام بشكل صحيح، ولكن حدث إشعار للنظام. هذه أحداث غير عادية ولكنها ليست حالات خطأ. قد تكون مفيدة في اكتشاف الظروف التي قد تتسبب في حدوث خطأ محتمل.

· معلومات — توفر معلومات عن الجهاز. قد تكون هناك حاجة إليه لأغراض التقرير.

· تصحيح الأخطاء — يوفر معلومات تفصيلية حول السجل، وهو ما يفيد تصحيح الأخطاء.

الخطوة 4. مع إنشاء رسائل السجل، يتم وضعها في قائمة انتظار للإرسال. يحدد حقل العمق عدد الرسائل التي يمكن وضعها في قائمة الانتظار في وقت واحد في الذاكرة المتطايرة. يمكن وضع ما يصل إلى 512 رسالة في قائمة الانتظار في وقت واحد. أدخل طول قائمة الانتظار المطلوب في حقل العمق.

الخطوة 5. (إختياري) إذا كنت ترغب في إرسال رسائل السجل إلى خادم syslog عن بعد، فحدد خانة الاختيار تمكين في حقل السجل عن بعد.

الوقت: إذا لم تقم بتحديد خانة الاختيار تمكين، فقم بتخطي الخطوة 6 والخطوة 7. انتقل إلى الخطوة 8.

الخطوة 6. أدخل اسم المجال أو عنوان IP الخاص بخادم syslog في حقل عنوان/اسم IPv4/IPv6 للخادم.

الخطوة 7. دخلت الرقم من ال udp ميناء من ال syslog نادل حيث ال log يكون أرسلت في ال UDP ميناء مجال. المنفذ الافتراضي هو 514.

الخطوة 8. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

حالة السجل والإحصائيات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى أداة تكوين نقطة الوصول لاختيار الحالة والإحصائيات > تسجيل الدخول. يتم فتح صفحة السجل.

يحتوي جدول السجل على الحقول التالية:

· طابع الوقت — يعرض هذا الحقل الشهر واليوم والسنة والوقت الذي تم إنشاء السجل فيه.

· الخطورة — يعرض هذا الحقل مستوى الخطورة المرتبط بالحدث.

· الخدمة — يعرض هذا الحقل الخدمة أو مكون البرنامج الذي قام بإنشاء السجل.

· الوصف — يصف هذا الحقل الحدث الذي تم تسجيله.

الخطوة 2. (إختياري) إذا كنت ترغب في مسح السجلات، انقر فوق مسح الكل.

الخطوة 3. (إختياري) إذا كنت تريد تحديث جدول السجل، انقر فوق تحديث.